Objetivo

As novas versões de firmware têm recursos avançados e também podem corrigir os bugs que estavam presentes anteriormente nos dispositivos de rede. O desempenho de um dispositivo de rede pode ser aprimorado com o firmware mais recente.  A atualização do firmware pode ser feita por meio do cliente TFTP ou HTTP.

Este artigo explica como atualizar o firmware para os pontos de acesso WAP551 e WAP561 por meio de um cliente HTTP ou servidor TFTP.

Dispositivos aplicáveis

- WAP551

- WAP561

URL de download de software

WAP551

WAP561

Upgrade de firmware

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Manage Firmware. A página ManageFirmware é aberta:

A parte superior da página mostra informações importantes sobre o dispositivo.

- PID VID — Exibe a ID do produto e a ID do fornecedor do ponto de acesso.

- Versão ativa do firmware — Exibe a versão ativa atual do firmware.

- Versão do firmware inativa — Exibe a versão atual do firmware inativo.

Nota: Esta página também permite que você Troque a imagem ativa. Para trocar a imagem ativa, consulte o artigo Swap Ative Firmware Image on WAP551 and WAP561 Access Point.

Etapa 2. Clique no botão de opção do método de transferência de firmware desejado no campo Método de transferência.

- HTTP/HTTPS — Este método de transferência usa a interface de usuário do dispositivo para atualizar o firmware. Para esse tipo de atualização de firmware, consulte Atualização do firmware com HTTP/HTTPS.

- TFTP — Este método de transferência requer um servidor TFTP (Trivial File Transfer Protocol) para que os dispositivos WAP acessem. O WAP atualiza seu firmware do arquivo localizado neste servidor. Para usar esse método, um servidor TFTP deve ser baixado no computador. Os servidores TFTP mais populares, TFTPd32 ou TFTPd64, podem ser baixados aqui. Certifique-se de que o firmware mais recente do ponto de acesso seja salvo no servidor TFTP. Para esse tipo de atualização de firmware, consulte Atualização do firmware com TFTP.

Atualização do firmware com HTTP/HTTPS

Etapa 1. Clique em Escolher arquivo e escolha o arquivo de imagem.

Note: O arquivo de atualização do firmware fornecido deve ser um arquivo .tar. Outros tipos de formato de arquivo não funcionam.

Etapa 2. Clique em Atualizar para aplicar o novo firmware.

Note: O upload do novo software pode levar alguns minutos. Não atualize a página ou navegue para outra página durante o upload do novo software, ou o upload do software será cancelado. Quando o processo estiver concluído, o ponto de acesso reiniciará e reiniciará a operação normal.

Atualização de firmware com TFTP

Etapa 1. Digite o nome do arquivo de firmware no campo Nome do arquivo de origem que contém o firmware mais recente a ser carregado.

Note: O arquivo de atualização do firmware fornecido deve ser um arquivo .tar. Outros tipos de formatos de arquivo não funcionam.

Etapa 2. Insira o endereço IP do servidor TFTP no campo Endereço IPv4 do servidor TFTP.

Etapa 3. Clique em Atualizar para aplicar o novo firmware.

Note: O upload do novo software pode levar alguns minutos. Não atualize a página ou navegue para outra página durante o upload do novo software, ou o upload do software será cancelado. Quando o processo estiver concluído, o ponto de acesso reiniciará e reiniciará a operação normal.