Objetivo

O Wi-Fi Protected Setup (WPS) é um protocolo que permite o simples estabelecimento de redes sem fio sem comprometer a segurança da rede. Ele libera o administrador de rede do processo de configuração de nomes de rede, chaves e outras configurações criptográficas. O WPS pode ser configurado com a configuração por meio do botão ou com um número de identificação pessoal (PIN).

O objetivo deste documento é explicar como configurar a configuração do WPS nos pontos de acesso WAP551 e WAP561.

Dispositivos aplicáveis | Versão do firmware

- WAP551 | 1.0.4.2 (Baixe o mais recente)

- WAP561 | 1.0.4.2 (Baixe o mais recente)

Configuração de WPS

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Wireless > WPS Setup. A página Configuração de WPS é aberta:

Configuração global

As seguintes informações estão disponíveis:

- Versão WPS suportada - Exibe a versão do protocolo WPS suportada pelo dispositivo WAP.

Etapa 1. Insira o nome do dispositivo no campo Nome do dispositivo WPS.

- Status operacional global do WPS - Exibe se o protocolo WPS está ativado ou desativado no dispositivo WAP.

- PIN do dispositivo WPS - Exibe o PIN do WPS de oito dígitos gerado pelo sistema para o dispositivo WAP. O PIN do dispositivo é necessário quando você inicia o registro WPS no dispositivo cliente. Consulte o artigo intitulado Configuração do Processo de Configuração Protegida por Wi-Fi (WPS) em Pontos de Acesso WAP551 e WAP561 para obter mais detalhes sobre o processo de inscrição WPS.

Etapa 2. (Opcional) Para gerar um novo PIN, clique em Gerar.

Aviso de segurança: o PIN do Registrando permite que um registro externo reconfigure a rede sem fio, de modo que ela só deve ser usada por/fornecida a administradores confiáveis. Não há expiração neste PIN.

Configuração da Instância

Etapa 1. Escolha um identificador para a instância na lista suspensa ID da instância do WPS. A lista suspensa ID da instância do WPS permite escolher a instância do WPS na qual registrar o dispositivo. No entanto, o WAP suporta apenas uma instância do WPS.

Etapa 2. Marque a caixa de seleção Habilitar no campo Modo WPS para habilitar a instância padrão.

Etapa 3. Clique no botão de opção desejado no campo WPS Radio.

Etapa 4. Escolha o ponto de acesso virtual (VAP) associado à instância WPS na lista suspensa WPS VAP. O WAP suporta até cinco VAP, incluindo o VAP0 padrão.

Etapa 5. Marque a caixa de seleção Enable no campo WPS Built-in Registrar para habilitar a função de registrador interna. O roteador se torna o registrador e pode facilmente adicionar outros clientes sem fio à sua rede, atribuindo automaticamente a segurança WPA/WPA2-PSK e o Nome da rede sem fio (SSID) dos roteadores ao cliente.

Etapa 6. Escolha uma das seguintes configurações na lista suspensa Estado de configuração do WPS.

- Não configurado - Indica que as configurações de VAP são definidas pelo WPS, após o qual o estado é alterado para Configurado.

- Configurado - Indica que as configurações de VAP não podem ser configuradas pelo registrador externo e retém a configuração atual.

Passo 7. Clique em Save para salvar as alterações.

Status da instância

As seguintes informações estão disponíveis:

- Status Operacional do WPS - Exibe o status da transação WPS recente.

- Campo Status de Bloqueio do AP - Exibe se a instância atual está em estado de bloqueio.

- Tentativas com falha com PIN inválido - Exibe o número de vezes que a autenticação falhou devido a uma senha incorreta ou inválida.