Objetivo

Este breve artigo explica por que o recurso Analisador de espectro pode não funcionar mais.

Dispositivos aplicáveis | Versão do firmware

- WAP571 |1.1.0.3

- WAP581 |1.0.3.1

Aqui está a venda

As coisas mudam, e foi isso que aconteceu. Com o início de 2021, a maioria dos navegadores da Web não suportam mais Flash e, em vez disso, usarão HTML5.

A memória flash é necessária para que o recurso Spectrum Analyzer funcione. Portanto, este recurso não estará disponível a partir deste ponto em diante.

Não tenha medo, além desse recurso de solução de problemas, o WAP571 e o WAP581 continuarão com os negócios como de costume!

Conclusão

Não é preciso tomar nenhuma ação, só queremos avisá-lo imediatamente para evitar qualquer confusão.