Data de identificação

24 de março de 2017

Data de resolução

N/A

Produtos afetados

Modelo

Versão do firmware

WAP150

1.0.0.13, 1.0.1.7

Descrição do problema

Os rádios de 2,4 GHz e 5 GHz ficam inativos após a configuração de um terceiro SSID em qualquer rádio. Assim que o terceiro SSID for removido, os rádios estarão ativos e funcionando. O problema está presente mesmo se apenas um rádio estiver ativado e vários SSIDs estiverem configurados.

Resolução

Execute uma atualização no WAP150 para a versão de firmware mais recente 1.1.0.5.