Objetivo

> O ponto de acesso de rádio duplo Wireless-AC/N Cisco WAP150 com Power over Ethernet (PoE) oferece uma maneira simples e econômica de estender uma rede móvel mais segura e de alto desempenho para seus funcionários e convidados, para que eles possam permanecer conectados em qualquer lugar do escritório. Essa solução flexível permite conectar dezenas de funcionários e pode ser dimensionada para acomodar usuários adicionais e necessidades comerciais em constante mudança.

Este artigo explica a especificação e os requisitos do ponto de acesso WAP150 com PoE.

Dispositivos aplicáveis

- WAP150

Versão de software

- 1.0.0.13

Especificações do WAP150

Especificação

Descrição

Padrões

IEEE 802.11ac, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3af, 802.3u, 802.1X (autenticação de segurança), 802.1Q (VLAN), 802.1D (abrangência) Árvore), 802.11i (segurança WPA2), 802.11e (QoS sem fio), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460)

Portas

Detecção automática de LAN Gigabit Ethernet

Tipo de cabeamento

Categoria 5e ou superior

Antenas

Antenas internas otimizadas para instalação em uma parede ou teto

Indicadores LED

1 LED multifuncional

Sistema operacional

Linux

Interfaces físicas

Portas

Ethernet 10/100/1000, com suporte para 802.3af /no PoE, porta de alimentação para adaptador CA (incluído)

Botões

Botão de reinicialização, botão de ligar/desligar

Slot de trava

Slot para trava Kensington

LEDs

1 LED

Especificações físicas

Dimensões físicas

(L x P x A)

5,31 x 5,31 x 1,5 pol (135 x 135 x 38 mm)

Peso

0,77 lb ou 350 g

Recursos de rede

Suporte a VLAN

Yes

Número de VLANs

1 VLAN de gerenciamento mais 8 VLANs para SSIDs

suplicante 802.1X

Yes

Mapeamento de SSID para VLAN

Yes

Seleção de canal automático

Yes

Spanning Tree

Yes

Balanceamento de carga

Yes

IPv6

Yes

- Suporte a host IPv6

- RADIUS IPv6, syslog, Network Time Protocol (NTP)

Camada 2

VLANs baseadas em 802.1Q, 8 VLANs ativas mais 1 VLAN de gerenciamento

Security

WPA, WPA2

Sim, incluindo Enterprise

Controle de acesso

Sim, gerenciamento Access Control List (ACL) mais MAC ACL

Gerenciamento seguro

HTTPS

transmissão de SSID

Yes

Detecção de access point invasor

Yes

Montagem e segurança física

Várias opções de montagem

Desktop ou parede

Bloqueio de segurança física

Slot de trava Kensington

Qualidade de Serviço

qos

Wi-Fi Multimedia and Traffic Specification (WMM TSPEC), QoS do cliente

Desempenho

Throughput sem fio

Taxa de dados de até 1,2 Gbps (a taxa de transferência do mundo real varia)

Suporte recomendado ao usuário

Até 64 usuários conectivos, 10 usuários ativos por rádio

Gerenciamento de pontos de acesso múltiplo

Configuração de ponto único

Yes

Número de pontos de acesso por cluster

4

Clientes ativos por cluster

120

Configuração

interface de usuário da Web

Interface de usuário da Web integrada para fácil configuração baseada em navegador (HTTP, HTTPS)

Gerenciamento

Protocolos de gerenciamento

Navegador da Web, Protocolo de Gerenciamento de Rede Simples (SNMP - Simple Network Management Protocol) v3, Bonjour

Gerenciamento remoto

Yes

Registro de eventos

Syslog local, remoto, alertas por e-mail

Diagnóstico de rede

Registro e captura de pacotes

Atualização do firmware da Web

Firmware atualizável por meio de navegador da Web, arquivo de configuração importado ou exportado

Protocolo de Configuração de Host Dinâmico (DHCP)

cliente DHCP

host IPv6

Yes

redirecionamento HTTP

Yes

Tecnologia Wireless

Frequência

Rádios duplos simultâneos (2,4 e 5 GHz)

Tipo de rádio e modulação

Rádio duplo, multiplexação por divisão de frequência ortogonal (OFDM)

Rede local sem fio (WLAN)

802.11n/ac

MIMO (Multiple Input Multiple Output) 2x2 com 2 fluxos espaciais de 5 GHz

2x2 MIMO com 2 fluxos espaciais a 2,4 GHz

Canais de 20, 40 e 80 MHz para 802.11ac

20 e 40 MHz para 802.11n

Taxa de dados PHY de até 1,2 Gbps

Seleção de frequência dinâmica (DFS) 802.11

Taxas de dados suportadas

802.11a/b/g:

- 54, 48, 36, 24,18, 12, 9, 6, 11, 5,5, 2 e 1 Mbps

- 802.11n: 6,5 a 300 Mbps

- Largura de banda de 20 MHz: MCS 0-15 para taxas de dados suportadas

- largura de banda de 40 MHz: MCS 0-15 para taxas de dados suportadas

- 802.11ac: 6,5 a 867 Mbps

- Largura de banda de 20 MHz: MCS 0-9 para taxas de dados suportadas

- largura de banda de 40 MHz: MCS 0-9 para taxas de dados suportadas

- largura de banda de 80 MHz: MCS 0-9 para taxas de dados suportadas

Faixa de frequência e canais operacionais

Domínio regulamentado A/B

- 2,412 a 2,462 GHz; 11 canais

- 5,180 a 5,240 GHz; 4 canais

- 5,260 a 5,320 GHz; 4 canais

- 5,500 a 5,700 GHz; 8 canais

- 5,745 a 5,825 GHz; 5 canais

Domínio regulamentado E:

- 2,412 a 2,472 GHz; 13 canais

- 5,180 a 5,240 GHz; 4 canais

- 5,260 a 5,320 GHz; 4 canais

- 5,500 a 5,700 GHz; 8 canais

Domínio regulatório C:

- 2,412 a 2,462 GHz; 11 canais

- 5,180 a 5,240 GHz; 4 canais

- 5,260 a 5,320 GHz; 4 canais

- 5,745 a 5,825 GHz; 5 canais

Domínio regulamentado K:

- 2,412 a 2,472 GHz; 13 canais

- 5,180 a 5,240 GHz; 4 canais

- 5,260 a 5,320 GHz; 4 canais

- 5,500 a 5,620 GHz; 7 canais

- 5,745 a 5,805 GHz; 4 canais

Canais não sobrepostos

2,4 GHz

- 802,11b/g

-20 MHz: 3

- 802.11n

-20 MHz: 3

5 GHz

- 802,11a

-20 MHz: 21

- 802.11n

- 20 MHz: 21

-40 MHz: 9

- 802.11ac

- 20 MHz: 21

- 40 MHz: 9

-80 MHz: 4

Isolamento sem fio

Isolamento sem fio entre clientes

Antenas externas

Nenhum

Antenas internas

Antena interna Planar Invertido-F (PIFA)

Ganho de antena em dBi

Ganho máximo de antena de 3,61 dBi em 2,4 GHz Ganho máximo de antena de 3,85 dBi em 5 GHz

Sistema de distribuição sem fio (WDS)

Yes

Roaming rápido

Yes

Vários SSIDs

8

Mapa da VLAN sem fio

Yes

Segurança WLAN

Yes

Multimídia Wi-Fi (WMM)

Sim, com economia de energia automática não programada

Modos operacionais

Ponto de acesso

Modo de ponto de acesso, WDS Bridging, modo de ligação de grupo de trabalho

Ambiente

Opções de alimentação

Switch Ethernet IEEE 802.3af

Injetor de energia Cisco - SB-PWR-INJ2-xx

Adaptador CA - SB-PWR-12 V/1.5 Um adaptador de alimentação numa caixa

potência POE

Potência máxima: 9.5 Watts

Conformidade

Segurança:

- UL 60950-1

- CAN/CSA-C22.2 Nº 60950-1

- EC60950-1

- EN 60950-1

Aprovações de rádio:

- FCC Parte 15.247, 15.407

- RSS-210 (Canadá)

- EN 300.328, EN 301.893 (Europa)

- AS/NZS 4268.2003 (Austrália e Nova Zelândia)

EMI e susceptibilidade (Classe B):

- FCC Parte 15.107 e 15.109

- ICES-003 (Canadá)

- EN 301.489-1 e -17 (Europa)

Temperatura de operação

0° a 40°C (32° a 104°F)

Temperatura de armazenamento

-20° a 70°C (-4° a 158°F)

Umidade operacional

10% a 85%, sem condensação

Umidade de armazenamento

5% a 90%, sem condensação

Memória do sistema

256 MB de RAM

Flash de 128 MB

Conteúdo do pacote

- Access point de rádio duplo Wireless-AC/N WAP150

- Adaptador de alimentação 12 V1.5A

- Guia de início rápido

- cabo de rede Ethernet

Requisitos mínimos

- Switch ou roteador com suporte PoE, injetor PoE ou adaptador de energia CA

- Configuração baseada na Web: Navegador da Web habilitado para Java

Garantia

Ponto de acesso

Duração limitada

Conclusão

Agora você sabe o básico do WAP150. Se desejar ver mais documentação, incluindo vários artigos no WAP150, consulte a página do produto aqui.

Exibir um vídeo relacionado a este artigo...

Clique aqui para ver outras palestras técnicas da Cisco