Objetivo

As novas versões de firmware são atualizações com recursos adicionados e correções de bugs que resolvem problemas presentes nas versões anteriores do firmware. O desempenho de um dispositivo de rede pode ser aprimorado com o firmware mais recente. As atualizações de firmware podem ser feitas por meio do Trivial File Transfer Protocol (TFTP) ou do Hypertext Transfer Protocol/com Secure Sockets (HTTP/HTTPS). O TFTP é um protocolo de transferência de arquivos não seguro normalmente usado para distribuir atualizações de software e arquivos de configuração. Ao usar o cliente TFTP, o arquivo será baixado de um servidor TFTP em sua rede. Os protocolos HTTP/HTTPS usam seu navegador para transferir o arquivo.

O objetivo deste documento é explicar como atualizar o firmware para os pontos de acesso WAP131 através de um cliente HTTP/HTTPS ou servidor TFTP.

Quando você atualiza o firmware, o dispositivo WAP mantém as informações de configuração existentes.Note:

Dispositivos aplicáveis

- WAP131

Versão

- 1.0.0.39

URL de download de software

WAP131

Upgrade de firmware

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Manage Firmware. A página Gerenciar firmware é aberta:

Os campos são descritos da seguinte maneira:

- PID VID — Exibe a ID do produto e a ID do fornecedor do ponto de acesso.

- Versão ativa do firmware — Exibe a versão ativa atual do firmware.

- Versão inativa do firmware — Exibe as versões inativas do firmware que foram instaladas anteriormente.

Quando o firmware é atualizado, a versão anterior é salva como uma versão de firmware inativa. Eles são armazenados no dispositivo para que o firmware ativo possa ser trocado a qualquer momento, o que exigirá uma reinicialização do dispositivo.Note:

Etapa 2. Clique no botão de opção do método de transferência de firmware desejado no campo Método de transferência.

As opções disponíveis são definidas da seguinte forma:

- HTTP/HTTPS — Usa o navegador da Web para transferir o arquivo de firmware. Para esse tipo de atualização de firmware, consulte a seção Atualização do firmware com HTTP/HTTPS.

- Requer um servidor TFTP (Trivial File Transfer Protocol) para que o dispositivo WAP acesse. O WAP atualiza seu firmware do arquivo localizado neste servidor. Se um servidor TFTP não estiver instalado em sua rede, você poderá instalar um a partir de várias fontes on-line. Alguns servidores TFTP populares, TFTPd32 e TFTPd64, podem ser baixados aqui. Certifique-se de que o firmware mais recente do ponto de acesso seja salvo no servidor TFTP. Para esse tipo de atualização de firmware, consulte a seção Atualização do firmware com TFTP.

Atualização do firmware com HTTP/HTTPS

Etapa 1. Clique em Procurar para abrir o arquivo de imagem.

Note: Consulte o URL de download do software para obter o link de download.

O arquivo de atualização do firmware fornecido deve ser um arquivo .tar. Outros tipos de formatos de arquivo não funcionarão.Note:

Etapa 2. Clique em Atualizar para iniciar o processo de atualização.

Etapa 3. Uma janela de confirmação é exibida. Clique em OK para continuar.

A página Upgrade in Progress é exibida:

A atualização leva alguns minutos. Não atualize até que o processo seja concluído. Quando a operação terminar, o ponto de acesso será reinicializado. Todos os clientes conectados ao WAP podem perder a conectividade temporariamente enquanto o dispositivo é atualizado. Em determinados casos, será necessário atualizar manualmente a página após a conclusão da atualização. Se a página de login não for exibida após 6 minutos, atualize o navegador da Web.Note:

Atualização de firmware com TFTP

Etapa 1. Digite o nome do arquivo de firmware no campo Nome do arquivo de origem.

O arquivo de atualização do firmware fornecido deve ser um arquivo .tar. Outros tipos de formatos de arquivo não funcionam.Note:

Etapa 2. Insira o endereço IP do servidor TFTP no campo Endereço IPv4 do servidor TFTP.

Etapa 3. Clique em Atualizar para aplicar o novo firmware.

Etapa 4. Uma janela de confirmação é exibida. Clique em OK para continuar.

A página Upgrade in Progress é exibida:

A atualização leva alguns minutos. Não atualize até que o processo seja concluído. Quando a operação for concluída, o ponto de acesso será reinicializado e retomado para a operação normal. Todos os clientes conectados ao WAP podem perder a conectividade temporariamente enquanto o dispositivo é atualizado. Em determinados casos, será necessário atualizar manualmente a página após a conclusão da atualização. Se a página de login não for exibida após 6 minutos, atualize o navegador da Web.Note: