Objetivo

Este artigo explicará o padrão de LED para uma inicialização normal nos access points (APs) Cisco Business Wireless 150AX. Esses APs usam a tecnologia Wi-Fi 6 mais recente.

Dispositivos aplicáveis | Versão do firmware

- AP CBW150AX |10.2.2.0

- CBW151Extensor de malha AXM | 10.2.2.0

Introduction

O principal novo recurso dessa série de APs sem fio Cisco Business é a implementação do 802.11ax, usando Wi-Fi 6.  Esses novos pontos de acesso oferecem melhor desempenho ao aumentar a eficácia da rede e sua capacidade de gerenciar um número maior de dispositivos.

Esses APs levarão vários minutos para serem carregados, portanto seja paciente.

Esses APs não são compatíveis com a série CBW anterior que inclui APs 140AC, 145AC e 240AC, ou os Extensores de Malha 141ACM, 142ACM e 143ACM.

Inicialização normal do LED CBW150AX

Fase de inicialização

Cor do LED

Progresso

1

Branco

Cabo PoE conectado

2

Verde intermitente

Inicialização inicial

3

Vermelho, verde, desligado

Rádio inicializado e aguardando no IP de uplink

4

Verde, vermelho, desativado

Uplink IP inicializado, CAPWAP inicializado, descoberta de rede existente.

5

Azul piscando

Incompatibilidade de versão de firmware, carregar novo firmware e reinicializar. Esta etapa será ignorada se não for necessária.

6

Verde sólido

CAPWAP inicializado e inicializado. Associado à rede. Nenhum cliente conectado.

7

Azul estável

Pelo menos um cliente conectado ao AP.

Inicialização normal do LED CBW151AXM

Fase de inicialização

Cor do LED

Progresso

1

Branco

Cabo PoE conectado

2

Verde intermitente

Inicialização inicial

3

Vermelho, verde, desligado

Ligação inicial. Iniciando malha e procurando pai.

4

Verde, vermelho, desativado

IP atribuído. CAPWAP inicializado

5

Azul piscando

Pai incluído, verificação e atualização da versão do firmware (se necessário).

6

Verde sólido

Versão do AP da malha correspondente. Ingressou no AP Principal. Nenhum cliente conectado.

7

Azul estável

Pelo menos um cliente conectado ao AP.