Objetivo

Um kit espaçador adicional está disponível para o ponto de acesso em malha 145AC sem fio da Cisco Business. Este artigo explicará o uso, o número do modelo e as especificações.

Dispositivos aplicáveis | Versão do firmware

- CBW 145AC (Data Sheet) | 10.4.1.0 (Download mais recente)

Introduction

Se quiser criar espaço entre o ponto de acesso e a superfície de montagem, há um kit disponível. Esse kit permite que a porta Power over Ethernet (PoE) seja alcançada por meio de um cabo de jumper (incluído) conectado à porta de passagem. O kit espaçador está disponível na ID da peça AIR-AP1815W-KIT=.

Kit de espaço para o CBW145AC

Especificações do cabo de jumper

- Digite: CAT5E

- Comprimento: Aproximadamente 65 mm +/- 10 mm

- Largura: Aproximadamente 4,5 mm

Especificações do kit do espaçador

Todas as dimensões estão em milímetros.

Conclusão

Este artigo explicou as especificações para o kit espaçador opcional 145AC.

Se quiser mais informações sobre o ponto de acesso Cisco Business, confira os seguintes links:

- Dados técnicos do access point Cisco Business 145AC

- Porta de passagem Cisco Business Wireless 145AC