Objetivo

Este artigo explicará uma nova opção para usar os APs (Primary Capable Access Points, pontos de acesso com capacidade primária) como extensores de malha em sua rede Cisco Business Wireless (CBW).

Dispositivos aplicáveis | Versão do software

- Cisco Business Wireless140AC (Data Sheet) | 10.6.1.0 (Download mais recente)

- Cisco Business Wireless 145AC (Data Sheet) | 10.6.1.0 (Download mais recente)

- Cisco Business Wireless 240AC (Data Sheet) | 10.6.1.0 (Download mais recente)

Introduction

As necessidades das redes mudam e as opções de rede em malha CBW estão mudando junto com elas, aumentando a flexibilidade.

Com a versão de firmware 10.4.1.0 ou anterior, os APs do CBW 140AC, 145AC e 240AC só podiam ser usados como APs de raiz com capacidade primária. Começando com a atualização do firmware 10.6.1.0 e avançando, há uma nova opção para configurar um ponto de acesso como um extensor de malha.

Se quiser configurar um AP com capacidade primária (raiz) como um extensor de malha, continue lendo!

Prerequisites

1. Somente APs com capacidade primária (CBW140AC, CBW145AC, CBW240AC) podem mudar de uma função AP com capacidade primária para uma função de extensor de malha.

2. A implantação do CBW precisa estar no modo mesh.

Coisas a considerar antes de alterar um AP raiz para um extensor de malha

- A banda de rádio usada para backhaul também é compartilhada com clientes sem fio que se conectam ao extensor de malha.

- Os APs com capacidade primária que estão operando com sua função de AP como um extensor de malha não serão considerados para a seleção de AP primário.

Comportamentos do ponto de acesso: Função de raiz vs. função de malha

AP com capacidade primária

Na função raiz

AP com capacidade primária

Na função de malha

Eleição principal do AP

Participe do processo de eleição do AP primário

Não participará (como os extensores de malha)

Sincronização de configuração de AP principal (para suportar failover de AP primário)

A configuração será sincronizada

A configuração não será sincronizada

Redefinição de AP principal

Pode inicializar como AP primário

Aguardará a inicialização do AP primário (igual ao dos extensores de malha)

Imagem usada/Atualização de imagem

ap1g5, Nenhuma alteração na atualização de imagem ou união eficiente

ap1g5, Nenhuma alteração na atualização de imagem ou união eficiente

Na redefinição de fábrica de AP individual

Função: Root

Digite: AP com capacidade primária

Função: Root

Digite: AP com capacidade primária

Definir como próximo AP primário preferencial/tornar-me primário

Aplicável

Não aplicável

Funcionalidade da porta: AP conectado a um switch PoE

AP com capacidade primária (Função AP em malha): A porta de uplink conectada a um switch separado, a porta Uplink e Downlink podem encaminhar o tráfego normalmente.

Esta tabela mostra a funcionalidade das portas de Rede de Longa Distância (WAN - Wide Area Network) e Rede de Área Local (LAN - Local Area Network) nos Pontos de Acesso quando a porta WAN está conectada a um switch Power over Ethernet (PoE - Power over Ethernet) para ligar o AP. As portas WAN e LAN nos vários APs fornecerão Ethernet Bridging. A porta de uplink Ethernet é a porta PoE no ponto de acesso.

Modelo AP

Porta de uplink conectada a um switch separado

Porta de uplink

Porta(s) de downlink

CBW140AC

Bridging Ethernet

N/A

CBW240AC

Bridging Ethernet

Bridging Ethernet

CBW145AC

Bridging Ethernet

Bridging Ethernet

Funcionalidade da porta: AP conectado a um injetor de energia

Esta tabela mostra a funcionalidade das portas WAN e LAN nos access points quando a porta WAN está conectada a um injetor de energia. As portas WAN não fornecerão nenhuma funcionalidade se o AP estiver conectado a um injetor de energia autônomo ou, em outras palavras, o injetor de energia não estiver conectado a um switch. A porta WAN fornecerá bridging ethernet se o injetor de energia também estiver conectado a um switch. Observe que se o injetor também estiver conectado a um switch, ele deverá ser conectado a uma porta configurada para uma VLAN diferente ou a um switch separado para evitar um loop de rede. A porta de uplink Ethernet é a porta PoE no ponto de acesso.

AP com capacidade primária (Função AP em malha): Porta de uplink conectada ao injetor de energia, a porta de downlink CBW145AC/CBW240AC pode encaminhar tráfego normalmente.

Modelo AP

Porta de uplink conectada ao injetor de energia

Porta de uplink

Funcionalidade

O injetor NÃO está ligado a um comutador

Porta de uplink

Funcionalidade

O injetor está ligado a um comutador

Porta(s) de downlink

CBW140AC

NA

Bridging Ethernet

NA

CBW240AC

NA

Bridging Ethernet

Bridging Ethernet

CBW145AC

NA

Bridging Ethernet

Bridging Ethernet

Portas Uplink/Downlink

CBW140AC

Somente porta de uplink.

CBW145AC

Porta de uplink.

Portas de downlink.

CBW240AC

1. porta de uplink

2. Porta de downlink

Alterar a função de um AP raiz para um extensor de malha

Passo 1

Verifique se a versão mais recente do firmware está sendo executada na rede em malha CBW. Clique nos links acima para baixar o firmware mais recente para seus APs. Clique em se quiser obter instruções passo a passo sobre como atualizar o firmware.

Passo 2

Efetue login na interface de usuário da Web do seu AP principal do CBW. Clique nas setas verdes claras no canto superior direito da interface do usuário da Web (UI) para entrar no Expert View.

Etapa 3

Navegue até Wireless Settings > Access Points.

Passo 4

Neste exemplo, você verá o AP CBW240 e um AP CBW140 configurados para malha. Ambos os APs têm a função de Raiz. Vamos alterar o CBW140AC de raiz para malha.

Etapa 5

Clique no ícone de edição. Uma janela pop-up é aberta. Clique no menu suspenso em AP Role e selecione Mesh. Clique em Apply. Neste ponto, o AP será reinicializado. Isso levará alguns minutos. Apenas um lembrete amigável de que você precisará do firmware versão 10.6.1.0 ou superior e também precisará estar no modo Expert em vez de General para essas opções.

Etapa 6

Após a reinicialização:

1. O AP se une ao AP primário

2. A alteração será refletida na tabela Pontos de Acesso com o Tipo de AP CBW140 rotulado como Extensor de Malha e a Função do AP mudou para Mesh.

3. O AP ainda está conectado à LAN local onde o AP foi originalmente instalado

4. Por padrão, os extensores de malha usam a banda de 5 GHz para o backhaul de malha, mas você também pode usar 2,4 GHz.

Altere o extensor de malha de volta para um AP raiz

Se desejar reverter este processo:

1. Selecione o slot de backhaul de malha necessário.

2. Altere o tipo de AP de extensor de malha para primário. Ele será empurrado para o AP e reinicializado.

3. Após a reinicialização, o AP entra no AP primário.

4. A nova alteração de tipo será refletida na tabela Pontos de acesso.

Se o AP precisar ser mudado de volta para o modo AP, mas o AP primário não estiver disponível, será necessário redefinir de fábrica o Ponto de acesso por meio do botão de redefinição. Na redefinição de fábrica, a Função de AP é definida como Raiz e o Tipo é definido como AP com Capacidade Primária.

Conclusão

Lá vai você, agora você sabe como alterar um AP raiz para um extensor de malha e inverter o processo, se necessário.