Objetivo

Este artigo descreverá os códigos de status dos LEDs durante a inicialização em uma rede Cisco Business Wireless (CBW).

Dispositivos aplicáveis | Versão do firmware

- Ponto de acesso CBW 140AC (Data Sheet) | 10.6.1.0 (Download mais recente)

- Ponto de acesso CBW 145AC (Data Sheet) | 10.6.1.0 (Download mais recente)

- Ponto de acesso CBW 240AC (Data Sheet) | 10.6.1.0 (Download mais recente)

- Extensor de malha CBW 141ACM (Data Sheet) | 10.6.1.0 (Baixe o mais recente)

- Extensor de malha CBW 142ACM (Data Sheet) | 10.6.1.0 (Baixe o mais recente)

- Extensor de malha CBW 143ACM (Data Sheet) | 10.6.1.0 (Baixe o mais recente)

Introduction

Depois que a sua rede Cisco Business Wireless estiver configurada e em execução, um LED verde piscante indica que um ponto de acesso está pronto para receber clientes. Um LED verde estável indica que pelo menos um cliente está conectado. Mas e quando o AP é inicializado?

Os códigos de LED de inicialização são um pouco mais complexos. Distinções sutis podem significar coisas diferentes. Continue lendo para descobrir o que você pode ver e o que os códigos significam.

Três padrões diferentes de "verde piscante"

- Um padrão rápido (cerca de 2x por segundo)

- Um padrão lento (½ segundo seguido de ½ segundo desligado)

- Um segundo padrão lento que se parece mais com um breve flash uma vez por segundo (desligado na maioria dos segundos). Esse é o único padrão que indica que o AP está pronto para receber clientes.

Estágios dos LEDs durante a inicialização

estado de LED

Ações

Vermelho sólido

Ligando.

Verde piscante (rápido)

Inicialização inicial; kernel de inicialização

Verde sólido

Inicialização contínua: carregando software.

Verde piscando (lento/par)

Carregando drivers e serviços.

Cores de ciclagem (vermelho/âmbar/verde)

Serviços iniciados com êxito; interromper serviços que não são mais necessários.

Vermelho intermitente

Iniciando o processo CAPWAP; inicializando rádios; Atribuição de endereço IP (observe que a atribuição de endereço IP é a última coisa que acontece nesta etapa; se falhar, o AP fica preso no estágio vermelho piscando).

Cores de ciclagem (vermelho/âmbar/verde)

Processo CAPWAP (AP ingressando no gerenciamento)

Verde piscando (lento/flash)

Conclusão da inicialização; pronto para receber clientes.

Conclusão

É isso. Agora você tem uma melhor compreensão dos códigos de status dos LEDs que você pode ver na inicialização.

Quer saber mais sobre a sua rede CBW? Consulte qualquer um dos links a seguir para obter mais informações.

Introdução à malha             Perguntas frequentes sobre a malha             Decodificador de modelo sem fio comercial da Cisco             Dicas de reinicialização             Redefinir para o padrão de fábrica             Dia zero:Configurar via aplicativo/Web             Aplicativo móvel versus IU da Web             Práticas recomendadas para uma rede de malha sem fio empresarial da Cisco              Permitir listas              Atualizar software             Familiarize-se com o aplicativo CBW             Troubleshooting             Configurações de hora             Solucionar problemas do LED vermelho             Nomes dos grupos de bridge