Objetivo

As configurações distintas de toque ajudam a personalizar os padrões de tom de toque para números diferentes. Há nove tipos de anéis para configurar com padrões de anéis distintos. Essas configurações distintas de toque são usadas para distinguir números de telefone diferentes na mesma linha telefônica. Este documento descreve os procedimentos para definir configurações de toque distintas em um SPA8000.

Dispositivo aplicável

- SPA8000

Versão de software

- 6.1.12

Configurações do toque distinto

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Advanced > Voice > L1-L8. A página Linha é aberta:

Nota: há 9 linhas disponíveis para configuração. O usuário indica qual linha precisa ser configurada para configurações de toque distinto na Etapa 1, selecionando um dos números de linha desejados.

Etapa 2. Na página Linha, role para baixo até a seção Distinctive Ring Settings (Configurações do toque distinto).

Etapa 3. Insira um padrão de número de chamada para reproduzir o Tom de chamada/toque distinto (CWT) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 no campo Chamador de toque (1-9). Por padrão, ele está em branco.

Note: Para modificar os toques distintos e o CWT, consulte os artigos Call Forward Settings (Configurações de encaminhamento de chamada) no Adaptador telefônico SPA8000 e Configure Ring Settings (Definir configurações de toque) no Adaptador telefônico SPA8000.

Etapa 4. Clique em Enviar todas as alterações.