Objetivo

As configurações opcionais são usadas para aprimorar e modificar o desempenho da conexão WAN. Uma rede de longa distância (WAN) é uma rede que consiste em várias redes menores. A WAN mais conhecida é a Internet. Para obter acesso à Internet, são usadas organizações chamadas provedores de serviços de Internet (ISPs). Algumas das configurações que podem ser modificadas são servidores DNS, servidores NTP, configurações de DNS e algumas configurações de DHCP. Um servidor do Domain Name Service (DNS) é um servidor em que o registro de nomes de domínio é armazenado e corresponde a endereços IP. O DNS converte os nomes de domínio em endereços IP. O Network Time Protocol (NTP) foi projetado para sincronizar o tempo em uma rede de máquinas. Este artigo explica as configurações básicas e avançadas opcionais em um SPA8000.

Note: Para configurar os outros recursos para a WAN, siga as etapas mencionadas nos artigos: Configurações básicas e avançadas de PPPoE (Point-to-Point over Ethernet) no adaptador de telefone analógico SPA8000 e configurações IP estáticas no adaptador de telefone analógico SPA8000.

Dispositivo aplicável

SPA8000

Versão de software

•6.1.12

Configuração de configurações opcionais

Configurações opcionais básicas

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web como administrador e escolha Basic > Network > WAN Status. A página Status básico da WAN é aberta:

Na área Configurações opcionais:

Etapa 2. Digite o nome do host do dispositivo no campo Nome do host.O nome do host é um nome atribuído pelo usuário usado para identificar o dispositivo na rede.

Etapa 3. Digite o nome do domínio da rede no campo Domínio. O nome de domínio especifica uma sequência alfanumérica que é correspondida a um endereço IP pelo DNS.

Etapa 4. Insira o endereço do servidor do Sistema de Nome de Domínio (DNS) principal no campo DNS primário. O servidor DNS primário é onde as consultas DNS são enviadas pela primeira vez para serem correspondidas com um endereço IP.

Etapa 5. (Opcional) Insira o DNS secundário no campo DNS secundário. Caso haja um problema com o DNS primário, o DNS secundário será o próximo a ser usado para solicitações de nome de domínio.

Etapa 6. Escolha o modo de consulta DNS na lista suspensa Modo de consulta DNS. Uma consulta DNS é uma mensagem que o host envia ao servidor DNS para encontrar informações sobre um nome de domínio e encontrar um endereço IP para ele.

Paralelo — O dispositivo envia a mesma solicitação de pesquisa de DNS para todos os servidores DNS ao mesmo tempo.

Sequencial — O dispositivo envia a solicitação de pesquisa DNS a todos os servidores DNS sucessivamente.

Passo 7. Clique em Enviar todas as alterações para salvar a configuração.

Configurações opcionais avançadas

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web como administrador e escolha Avançado > Rede > Status da WAN. A página Status da WAN é aberta:

Na área Configurações opcionais:

Etapa 2. Digite o nome do host do dispositivo no campo Nome do host.O nome do host é um nome atribuído pelo usuário usado para identificar o dispositivo na rede.

Etapa 3. Digite o nome do domínio da rede no campo Domínio. O nome de domínio especifica uma sequência alfanumérica que é correspondida a um endereço IP pelo DNS.

Etapa 4. Insira o endereço do servidor do Sistema de Nome de Domínio (DNS) principal no campo DNS primário. O servidor DNS primário é onde as consultas DNS são enviadas pela primeira vez para serem correspondidas com um endereço IP.

Etapa 5. (Opcional) Insira o DNS secundário no campo DNS secundário. Caso haja um problema com o DNS primário, o DNS secundário será o próximo a ser usado para solicitações de nome de domínio.

Etapa 6. Escolha um pedido de servidor DNS na lista suspensa Pedido de servidor DNS. Os valores possíveis são:

Manual — Seleciona manualmente o endereço IP. Não há necessidade de examinar uma tabela DNS fornecida por DHCP.

Manual/ DHCP — Seleciona manualmente o endereço IP caso ele não possa ser atribuído manualmente, o dispositivo atribui o endereço IP do servidor DNS que está na tabela de servidores DNS fornecidos por DHCP.

DHCP/Manual — Seleciona o endereço IP do servidor DNS que está na tabela de servidores DNS fornecidos por DHCP. Caso não possa ser atribuído por DHCP, ele selecionará manualmente o endereço IP.

Passo 7. Escolha o modo de consulta DNS na lista suspensa Modo de consulta DNS. Uma consulta DNS é uma mensagem que o host envia ao servidor DNS para encontrar informações sobre um nome de domínio e encontrar um endereço IP para ele.

Paralelo — O dispositivo envia a mesma solicitação de pesquisa de DNS para todos os servidores DNS ao mesmo tempo.

Sequencial — O dispositivo envia a solicitação de pesquisa DNS a todos os servidores DNS sucessivamente.

Etapa 8. Insira o endereço IP do servidor do Network Time Protocol (NTP) principal no campo Primary NTP Server (Servidor NTP primário). O NTP foi projetado para sincronizar o tempo em uma rede de máquinas.

Etapa 9. (Opcional) Em caso de problema com o servidor NTP primário, insira o endereço IP do servidor NTP secundário no campo Servidor NTP secundário. O servidor NTP secundário pode ser usado para sincronizar o tempo em uma rede de máquinas.

Etapa 10. No campo DHCP IP re-validation Timer (Temporizador de revalidação de IP DHCP), insira o tempo em minutos para revalidação de DHCP. Esse é o intervalo no qual o SPA valida novamente o endereço IP fornecido pelo DHCP.

Etapa 11. Clique em Enviar todas as alterações para salvar a configuração.