Objetivo

As informações do produto fornecem uma breve visão geral do sistema. O objetivo deste artigo é explicar os campos na área de informações do produto do adaptador de telefone SPA8000.

Dispositivos aplicáveis

Adaptador de telefone SPA8000

Versão de software

•6.1.12

Informações do produto

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Rede > Status. A página Status é aberta:

Note: As informações do produto podem ser acessadas se você escolher Rede > Status ou Voz > Informações.

As seguintes informações são exibidas na área Informações do produto:

Nome do produto — O nome do dispositivo é exibido no campo Nome do produto.

Número de série — O número de série do produto é exibido no campo Número de série. Esse número pode ser usado para rastrear informações sobre o dispositivo em caso de falha.

Versão do software — A versão atual do software é exibida no campo Versão do software.

Versão do hardware — O campo Versão do hardware exibe a versão atual do hardware do dispositivo.

Endereço MAC — O endereço de controle de acesso ao meio (MAC) do dispositivo é mostrado no campo Endereço MAC.

Certificado do cliente — Este campo indica se o dispositivo foi autorizado para uso na rede do provedor de serviços de telefonia via Internet (ITSP).

Personalização — Este campo mostra se a unidade de configuração remota (RC) foi personalizada ou não. Se a unidade já tiver recuperado seu perfil personalizado, esse campo exibirá o nome da empresa que provisionou a unidade. O status Pendente no campo de personalização indica uma nova unidade RC pronta para o provisionamento. O status Abrir indica que a unidade não foi personalizada.