Objetivo

O SIP (Session Initiation Protocol) é um protocolo usado para controlar as comunicações que o dispositivo estabelece através dos telefones e da rede que cria. Os proxies são usados para direcionar o usuário a um local para acessar informações e também fornecem autenticação para acessar os serviços O proxy SIP, nesse caso, funciona como um controle para as chamadas no dispositivo e proporciona à rede um melhor desempenho para os pacotes de voz na rede. Este artigo explica como configurar os recursos básicos de SIP, proxy e registro em um SPA8000.

Dispositivo aplicável

SPA8000

Versão de software

•6.1.12

Configurações de Proxy e Registro

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Admin Login > Basic > Voice > L1-L8. A página Linha é aberta:

Etapa 2. Escolha yes na lista suspensa Line Enable para habilitar a linha para o serviço.

Etapa 3. Insira o número da porta SIP da qual o dispositivo escuta e transmite mensagens SIP no campo Porta SIP. O número da porta SIP padrão é 5060.

Etapa 4. Insira o endereço do servidor proxy SIP no campo Proxy para todas as solicitações de saída.

Etapa 5. Escolha o status que você gostaria de atribuir ao registro periódico com o servidor proxy na lista suspensa Registrar. Este parâmetro é ignorado se o proxy não for especificado, sim ativa o serviço periódico, não o desativa.

Etapa 6. Escolha yes na lista suspensa Make Call Without Reg para permitir chamadas de saída sem registro bem-sucedido pela unidade.

Passo 7. No campo Register Expires (Registrar expira), insira o tempo (em segundos) em que você deseja permitir a resposta de chamadas de entrada sem registro bem-sucedido.

Etapa 8.  Escolha yes na lista suspensa Ans Call Without Reg para permitir a resposta de chamadas quando o usuário não está registrado no proxy.

Etapa 9. Clique em Enviar todas as alterações para salvá-las