Objetivos

Este documento descreve como visualizar o histórico de chamadas nos telefones IP SPA525G E SPA525G2

Dispositivos aplicáveis

Telefone IP SPA525G

Telefone IP SPA525G2

Exibir todo o histórico de chamadas

Etapa 1. Pressione a tecla virtual Configurar.

Etapa 2. Pressione a tecla virtual para Histórico de chamadas.

Etapa 3. Pressione a tecla virtual para Todas as chamadas.

Exibir histórico de chamadas perdidas

Etapa 1. Pressione a tecla virtual Configurar.

Etapa 2. Pressione a tecla virtual para Histórico de chamadas.

Etapa 3. Pressione a tecla virtual para Chamadas perdidas.

Exibir histórico de chamadas recebidas

Etapa 1. Pressione a tecla virtual Configurar.

Etapa 2. Pressione a tecla virtual para Histórico de chamadas.

Etapa 3. Pressione a tecla virtual para Chamadas recebidas.

Exibir histórico de chamadas efetuadas

Etapa 1. Pressione a tecla virtual Configurar.

Etapa 2. Pressione a tecla virtual para Histórico de chamadas.

Etapa 3. Pressione a tecla virtual para Chamadas efetuadas.