Objetivo

Este documento mostra o procedimento para verificar as mensagens de status nos telefones IP SPA525G e SPA525G2. Essas mensagens podem ser úteis para fins de solução de problemas.

Dispositivos aplicáveis

SPA 525G

SPA 525G2

Configuração de VPN.

Etapa 1. Pressione o botão Setup no telefone. O menu Information and Settings (Informações e configurações) é exibido.

Etapa 2. Use as teclas de navegação e role para baixo até Status. Pressione a tecla de função Select (Selecionar). O menu Status é exibido.

Etapa 3. Use as teclas de navegação e role para baixo até Mensagens de status no Menu de status inserido na etapa anterior. Pressione a tecla virtual Select (Selecionar). O menu Status Messages (Mensagens de status) é exibido.

Atualmente, como não há atividade no SPA525G/SPA525G2, ele está mostrando a primeira atividade que realizou após a inicialização; obter o firmware do dispositivo de comunicação unificada. O "Get SEP405539A2A2A016.cnf.xml" é o arquivo obtido do dispositivo de comunicação unificada. Quando houver alguma solução de problemas a ser feita, essas mensagens podem ajudar como um rastreamento de depuração.

Pressione a tecla virtual Back (Voltar) para voltar ao menu Status anterior.