Objetivos

Este artigo descreve como reinicializar os telefones IP SPA300 e SPA500 Series.

NOTE: O telefone IP não deve ser Reinicializado, Reiniciado ou Reiniciado, a menos que o administrador do telefone o instrua, pois isso pode afetar negativamente a função do telefone. Isso ocorre porque ele pode alterar a configuração do telefone à medida que ele recarrega o arquivo de configuração que contém todas as atualizações e modificações referentes aos telefones.

Dispositivos aplicáveis

SPA300 Series

SPA500 Series

Reinicie o telefone IP

Etapa 1.  Pressione o botão Setup no teclado.

Etapa 2.  Role até Reboot e pressione Select (Selecionar) ou pressione 5.

Etapa 3.  Para concluir o processo de reinicialização, pressione OK na mensagem de confirmação ou para fechar a mensagem sem reinicializar o telefone, pressione Cancelar.