Objetivo

O Session Initiation Protocol (SIP) é um protocolo de sinalização usado para criar, gerenciar e encerrar sessões em uma rede baseada em IP. O SIP é um mecanismo de gerenciamento de chamadas. Ele também permite o estabelecimento da localização do usuário e fornece a negociação de recursos para que todos os participantes de uma sessão possam concordar com os recursos que serão suportados entre eles e permite a capacidade de alterar os recursos de uma sessão enquanto ela estiver em andamento.

O objetivo deste documento é mostrar a você como configurar o Padrão de LED da Chave de Linha em Telefones IP SPA300 e SPA500 Series.

Dispositivos aplicáveis

Telefone IP SPA300 Series

Telefone IP SPA500 Series

Configuração do padrão do LED da chave de linha

Nota: No telefone IP SPA300 ou SPA500 Series, você deve definir o protocolo de sinalização como SIP. Para isso, use as teclas de navegação para ir para Device Administration > Call Control Settings > Signaling Protocol > SIP.

Etapa 1. Use o utilitário de configuração da Web para escolher Admin Login > Avançado > Voz > Telefone. A página Telefone é aberta:

Etapa 2. Role para baixo até a área LED da Chave de linha. Insira qualquer uma das seguintes letras no campo desejado para configurar o padrão de LED da tecla de linha em um telefone IP.

A tecla de linha apresenta o status do telefone IP. A Chave de linha do LED representa a cor e o padrão de uma Chave de linha.  As seguintes letras são usadas para configurar o padrão de LED da chave de linha em um telefone IP:

p - indica o padrão piscante do LED

c — indica a definição de cor do LED

r — indica um LED vermelho

g — indica um LED verde

Abaixo, foi mencionada a descrição de vários campos do Padrão de LED da Chave de Linha.

LED inativo — usado para indicar que a aparência da chamada não está em uso e que o telefone IP está disponível para a nova chamada. O campo em branco representa que a cor padrão do LED ocioso está vermelha.

LED remoto indefinido — usado para indicar que o telefone IP está aguardando as informações de estado do servidor de aplicativos.O campo em branco representa que a cor padrão do LED remoto indefinido está vermelha e o padrão é padrão.

Local Seized LED — Indica que a aparência da chamada é apreendida pelo Telefone IP na preparação para uma nova chamada. O campo em branco representa que a cor padrão é vermelha.

Remote Seized LED — Indica que outro telefone IP capturou a aparência da chamada. O campo em branco representa a cor padrão como vermelho e o padrão como padrão.

Nota: O LED de acesso remoto é aplicável somente à aparência de chamada compartilhada.

LED de Progresso Local — Indica que o Telefone IP tentou efetuar uma chamada de saída na aparência da chamada. O campo em branco representa que a cor padrão é vermelha.

LED de Progresso Remoto — Indica que uma chamada de saída está sendo tentada por outro Telefone IP na aparência da chamada compartilhada. O campo em branco representa que a cor padrão é vermelha e o padrão é padrão.

Note: O LED de Progresso Remoto é aplicável somente à aparência de chamada compartilhada.

Local Ringing LED (LED de toque local) — Indica que a chamada parece estar tocando. O campo em branco representa que a cor padrão é vermelha.

LED de toque remoto — Indica que a aparência de chamada compartilhada de outro telefone IP está tocando. O campo em branco indica que a cor padrão é vermelha e o padrão é padrão.

Note: O LED de toque remoto é aplicável somente à aparência de chamada compartilhada.

Local Ative LED — Indica que uma chamada ativa está sendo atendida na aparência da chamada. O campo em branco indica que a cor padrão é vermelha.

LED remoto ativo — Indica que uma chamada ativa está ativada na aparência de chamada compartilhada de outro telefone IP. O campo em branco indica que a cor padrão é vermelha e o padrão é padrão.

Note: O LED remoto ativo se aplica somente à aparência de chamada compartilhada.

Local Held LED — Indica que o telefone IP envolve a aparência da chamada. O campo em branco indica que a cor padrão é vermelha.

Remote Held LED — Indica que outro telefone IP envolve a aparência da chamada. O campo em branco indica que a cor padrão é vermelha.

Register Failed LED — Indica que o servidor proxy não pode se registrar no ramal de correspondência. O campo em branco indica que a cor padrão é verde.

LED Desativado — Indica que a aparência da chamada está desativada. O campo em branco indica que a cor padrão está desativada.

Registrando LED — Indica que o servidor proxy tenta se registrar no ramal de correspondência. O campo em branco indica que a cor padrão é vermelha.

Call Back Ative LED — Indica que uma opção de retorno de chamada está ativa na chamada. O campo em branco indica que a cor padrão é vermelha.

Para configurar qualquer campo com qualquer cor, altere o campo específico pela cor específica.

Etapa 3. Clique em Enviar todas as alterações para salvar as configurações.