Objetivo

O Session Initiation Protocol (SIP) é um protocolo de sinalização usado para criar, gerenciar e encerrar sessões em uma rede baseada em IP. O SIP é um mecanismo de gerenciamento de chamadas. Ele também permite o estabelecimento da localização do usuário e fornece a negociação de recursos para que todos os participantes de uma sessão possam concordar com os recursos que serão suportados entre eles e permite a capacidade de alterar os recursos de uma sessão enquanto ela estiver em andamento.

O objetivo deste documento é mostrar como configurar um perfil em telefones IP SPA300 ou SPA500 Series.

Dispositivos aplicáveis

Telefones IP SPA300 Series

Telefones IP SPA500 Series

Configuração do perfil

Nota: Nos telefones IP SPA300 ou SPA500 Series reais, para definir o protocolo de sinalização como SIP, use as teclas de navegação para ir para Device Administration > Call Control Settings > Signaling Protocol > SIP.

Etapa 1. Use o utilitário de configuração da Web para escolher Admin Login > Avançado > Voz > Provisionamento. A página Provisionamento é aberta:

Etapa 2. Escolha Sim na lista suspensa Provisionar Habilitar para permitir ações de ressincronização. Caso contrário, escolha Não. A opção padrão é Sim.

Etapa 3. Escolha Sim na lista suspensa Ressincronizar na reinicialização para executar uma operação de ressincronização quando o telefone IP for ligado e atualizado. Caso contrário, escolha Não. A opção padrão é Sim.

Etapa 4. Insira um tempo de atraso aleatório em segundos no campo Ressincronizar Atraso Aleatório. É a hora que o Telefone IP seguirá para a operação de inicialização antes de reinicializar. O padrão é 2 (40 segundos).

Etapa 5. Insira a hora no formato de 24 horas (hhmm) no campo Ressincronizar em (HHmm). É a hora que o Telefone IP seguirá para ressincronizar. A entrada padrão está em branco.

Etapa 6. Insira o tempo de atraso aleatório em segundo no campo Resync At Random Delay. O telefone IP atrasará de forma aleatória, de modo que não haja nenhuma colisão no servidor entre solicitações de ressincronização de vários telefones IP. A entrada padrão é 600 segundos.

Passo 7. Insira o tempo em segundo para ressincronização periódica no campo Periódico de Ressincronização. Se esse valor estiver vazio ou zero, o Telefone IP não será ressincronizado de forma periódica. A entrada padrão é 3600 segundos.

Etapa 8. Insira um intervalo em segundo para ressincronizar após a falha de qualquer ressincronização no campo Resync Error Retry Delay. Se o intervalo for zero, o telefone IP não será ressincronizado após a falha de qualquer ressincronização. A entrada padrão é 3600 segundos.

Etapa 9. Insira um intervalo em segundo para atrasar a ressincronização do telefone IP no campo Atraso de ressincronização forçada. Esse é o tempo de atraso que o Telefone IP segue para atrasar o procedimento de ressincronização, pois a ressincronização só pode ocorrer quando as linhas de voz estão ociosas para reinicializar o firmware e encerrar a conexão de voz. A entrada padrão é 14400 segundos.

Etapa 10. Escolha Sim na lista suspensa Ressincronizar do SIP para controlar a solicitação de ressincronização com a ajuda de um evento SIP NOTIFY que será enviado do servidor proxy do provedor de serviços. Caso contrário, escolha Não. A opção padrão é Sim.

Etapa 11. Escolha Sim na lista suspensa Ressincronizar após tentativa de atualização para solicitar uma ressincronização do telefone IP após uma tentativa de atualização de falha. Caso contrário, escolha Não. A opção padrão é Sim.

Etapa 12. Digite o disparador de ressincronização 1 no campo Disparador de ressincronização 1. Uma operação de ressincronização opera quando há uma expressão condicional avaliada como verdadeira. A entrada padrão está em branco.

Etapa 13. Insira o disparador de ressincronização 2 no campo Disparador de ressincronização 2. Uma operação de ressincronização opera quando há uma expressão condicional avaliada como verdadeira. A entrada padrão está em branco.

Etapa 14. Escolha Não na lista suspensa Resync Fails On FNF para receber uma resposta de arquivo não encontrado como uma ressincronização bem-sucedida do servidor. Caso contrário, escolha Sim. A opção padrão é Sim.

Etapa 15. Insira o parâmetro do script do perfil no campo Regra de perfil que identifica o protocolo e uma URL de perfil. O valor padrão é /spa$PSN.cfg.

Etapa 16. Insira o parâmetro do script do perfil no campo Regra de perfil B, que identifica o segundo comando resync e a URL do perfil. A entrada padrão está em branco.

Etapa 17. Digite o parâmetro do script do perfil no campo Regra de perfil C que identifica o terceiro comando resync e a URL do perfil. A entrada padrão está em branco.

Etapa 18. Digite o parâmetro do script do perfil no campo Regra de perfil D que identifica o quarto comando resync e a URL do perfil. A entrada padrão está em branco.

Etapa 19. Digite DHCP no campo DHCP Option To Use para recuperar o firmware e o perfil.

Etapa 20. Escolha o protocolo de transporte desejado na lista suspensa Transport Protocol para recuperar o firmware e o perfil. Se você escolher Nenhum TFTP será assumido como perfil e o endereço IP do servidor DHCP será usado como o endereço IP do servidor TFTP. A opção padrão é Nenhum.

Nenhum — O TFTP será assumido como perfil e o endereço IP do servidor DHCP será usado como o endereço Ip do servidor TFTP. O padrão é nenhum.

TFTP — Trivial File Transfer Protocol (TFTP) é um protocolo simples usado para transferência de arquivos e dados que usam uma quantidade muito pequena de memória.

HTTP — O HTTP é um protocolo de aplicação que é a base da World Wide Web.

HTTPS — O protocolo HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) é um protocolo de comunicação seguro.

Etapa 21. Insira a mensagem de solicitação de ressincronização de log no campo Log Resync Request Msg, que será enviado para o servidor syslog quando uma ressincronização for iniciada. O padrão é $PN $MAC - Solicitando ressincronização $SCHEME://$SERVIP:$PORT$PATH.

Etapa 22. Insira a mensagem de êxito de ressincronização de log no campo Log Resync Success Msg, que será emitido quando a tentativa de ressincronização for bem-sucedida. O padrão é $PN $MAC - Resync $SCHEME://$SERVIP:$PORT$PATH - $ERR bem-sucedido.

Etapa 23. Digite a mensagem de falha de ressincronização de log no campo Log Resync Failure Msg, que será emitido quando a tentativa de ressincronização falhar. O padrão é $PN $MAC - Resyncfailed: $ERR.

Etapa 24. Insira o relatório no campo Regra de relatório para relatar a configuração interna atual do telefone IP. O padrão está vazio.

Etapa 25. Escolha Yes na lista suspensa User Configurable Resync para permitir a ressincronização do telefone na tela do telefone IP. Caso contrário, escolha Não. O padrão é Sim.

Etapa 26. Clique em Enviar todas as alterações para salvar as configurações.