Objetivo

O Session Initiation Protocol (SIP) é um protocolo de sinalização usado para criar, gerenciar e encerrar sessões em uma rede baseada em IP. O SIP é um mecanismo de gerenciamento de chamadas. Ele também permite o estabelecimento da localização do usuário, fornece a negociação de recursos para que todos os participantes de uma sessão possam concordar com os recursos a serem suportados entre eles e permite que sejam feitas alterações nos recursos de uma sessão enquanto ela estiver em andamento.

O Protocolo de Transporte em Tempo Real (RTP - Real-Time Transport Protocol) é um protocolo de Internet para transportar dados com propriedades em tempo real. É um formato padrão para transmitir dados em tempo real, como áudio, vídeo.

O objetivo deste documento é explicar a configuração dos Parâmetros do Protocolo de Transporte em Tempo Real (RTP - Real-Time Transport Protocol) em Telefones IP SPA300 e SPA500 Series.

Dispositivos aplicáveis

Telefone IP SPA300 Series

Telefone IP SPA500 Series

Configuração de parâmetros RTP

Nota: No protocolo de sinalização do conjunto de telefones IP SPA300 ou SPA500 Series como SIP, use as teclas de navegação para ir para Device Administration > Call Control Settings > Signaling Protocol SIP. .

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Admin Login > Advanced > Voice > SIP. A página Parâmetros SIP é aberta:

Etapa 2. Role para baixo até a área Parâmetros RTP.

Etapa 3. Insira o número mínimo da porta no campo RTP Port Min. É o intervalo mínimo que contém pelo menos dez portas pares para transmissão e recepção. O padrão é 16384.

Etapa 4. Insira o número máximo da porta no campo RTP Port Max. É o intervalo máximo que contém pelo menos dez portas pares para transmissão e recepção. O padrão é 16482.

Etapa 5. Insira o tamanho do pacote RTP no campo RTP Packet Size (Tamanho do pacote RTP). O intervalo é de 0.01 a 0.16. O padrão é 0.030.

Etapa 6. Digite o número de erros sucessivos do Internet Control Message Protocol (ICMP) permitidos antes do término do telefone IP no campo Max RTP ICMP Err. O ICMP é um protocolo de Internet usado para enviar mensagens de erro de rede. O padrão é 0.

Passo 7. Insira o intervalo para enviar relatórios de remetente do Real-Time Transport Control Protocol (RTCP) em uma conexão ativa no campo RTCP Tx Interval. O intervalo vai de 0 a 255 segundos. Os padrões são 0.

Etapa 8. Escolha Yes ou No na lista suspensa No UDP Checksum. Se você escolher Sim, o Telefone IP calculará a soma de verificação do cabeçalho UDP para mensagens SIP.

Etapa 9. Escolha Sim ou Não na lista suspensa RTP simétrico. Se você escolher Sim, os pacotes RTP serão enviados para o endereço de origem e se você escolher Não, os pacotes RTP serão enviados para o endereço de destino. O padrão é não.

Etapa 10. Escolha Sim ou Não na lista suspensa Estatísticas em BYE. Se você escolher Sim, o cabeçalho P-RTP-Stat será enviado em resposta a uma mensagem BYE. O padrão é não.

Etapa 11. Clique em Enviar todas as alterações para salvar as configurações.