Objetivo

O Session Initiation Protocol (SIP) é um protocolo de sinalização usado para criar, gerenciar e encerrar sessões em uma rede baseada em IP. O SIP é um mecanismo de gerenciamento de chamadas. Ele também permite o estabelecimento da localização do usuário, fornece a negociação de recursos para que todos os participantes de uma sessão possam concordar com os recursos a serem suportados entre eles e permite que sejam feitas alterações nos recursos de uma sessão enquanto ela estiver em andamento.

Este artigo explica a configuração da manipulação do código de status de resposta em telefones IP SPA300 e SPA500 Series.

Dispositivos aplicáveis

Telefone IP SPA300 Series

Telefone IP SPA500 Series

Configuração do código de status da resposta

Nota: No protocolo de sinalização do conjunto de telefones IP SPA300 ou SPA500 Series como SIP, use as teclas de navegação para ir para Device Administration > Call Control Settings > Signaling Protocol SIP.

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Admin Login > Advanced > Voice > SIP. A página SIP é aberta:

Etapa 2. Role para baixo até a área Tratamento do código de status de resposta.

Etapa 3. Insira um código de status de resposta SIP para o Tom de Informações Especiais (SIT) apropriado no campo SIT1 RSC. É uma alternativa ao tom do gravador que é reproduzido quando um erro ocorre quando um chamador faz uma chamada não vinculada. O padrão está em branco.

Etapa 4. Insira um código de status de resposta SIP que fará com que o Tom SIT2 seja reproduzido no campo SIT2 RSC. É uma alternativa ao tom do gravador que é reproduzido quando um erro ocorre quando um chamador faz uma chamada não vinculada. O padrão está em branco.

Etapa 5. Insira um código de status de resposta SIP que fará com que o tom SIT3 seja reproduzido no campo SIT3 RSC. É uma alternativa ao tom do gravador que é reproduzido quando um erro ocorre quando um chamador faz uma chamada não vinculada. O padrão está em branco.

Etapa 6. Insira um código de status de resposta SIP que fará com que o tom SIT4 seja reproduzido no campo SIT4 RSC. É uma alternativa ao tom do gravador que é reproduzido quando um erro ocorre quando um chamador faz uma chamada não vinculada. O padrão está em branco.

Passo 7. Insira um código de resposta SIP que tente novamente um servidor de backup para a solicitação atual no campo Tente fazer backup do RSC. O padrão está em branco.

Etapa 8. Insira o intervalo a aguardar (em segundos) antes que o dispositivo tente novamente o registro após a falha durante o último registro no campo Repetir Reg RSC. O padrão está em branco.

Etapa 9. Clique em Enviar todas as alterações para salvar as configurações.