Objetivo

O Session Initiation Protocol (SIP) é um protocolo de sinalização usado para criar, gerenciar e encerrar sessões em uma rede baseada em IP. O SIP é um mecanismo de gerenciamento de chamadas. Ele também permite o estabelecimento da localização do usuário, fornece a negociação de recursos para que todos os participantes de uma sessão possam concordar com os recursos a serem suportados entre eles e permite que sejam feitas alterações nos recursos de uma sessão enquanto ela estiver em andamento.

O objetivo deste documento é mostrar a você a configuração dos valores de temporizador SIP em telefones IP das séries SPA300 e SPA500.

Dispositivos aplicáveis

Telefone IP SPA300 Series

Telefone IP SPA500 Series

Configuração de valores de temporizador SIP

Note: No protocolo real de sinalização do conjunto de telefones IP SPA300 ou SPA500 Series como SIP, use as teclas de navegação para ir para Device Administration > Call Control Settings > Signaling Protocol SIP.

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Admin Login > Advanced > Voice > SIP. A página SIP é aberta:

Etapa 2. Insira um valor RFC-3261 T1 no campo SIP T1. O intervalo vai de 0 a 64 segundos. O padrão é 0.5 segundos.

Etapa 3. Insira um valor RFC-3261 T2 no campo SIP T2. É o intervalo máximo de retransmissão para solicitações não CONVITE e respostas CONVITE. O intervalo vai de 0 a 64 segundos. O padrão é 4 segundos.

Etapa 4. Insira um valor RFC-3261 T4 no campo SIP T4. É a duração máxima que uma mensagem permanece na rede. O intervalo vai de 0 a 64 segundos. O padrão é 5 segundos.

Etapa 5. Insira um valor de tempo limite de transação de CONVITE RFC-3261 no campo Temporizador SIP B. O intervalo vai de 0 a 64 segundos. O padrão é 16 segundos.

Etapa 6. Insira um valor de tempo limite de transação não CONVITE RFC-3261 no campo SIP Timer F. O intervalo vai de 0 a 64 segundos. O padrão é 16 segundos.

Passo 7. Insira um valor de tempo limite de resposta final de CONVITE RFC-3261 para recebimento ACK no campo SIP Timer H. O intervalo vai de 0 a 64 segundos. O padrão é 16 segundos.

Etapa 8. Insira um tempo de espera RFC-3261 para retransmissões no campo SIP Timer D. O intervalo vai de 0 a 64 segundos. O padrão é 16 segundos.

Etapa 9. Insira um tempo de espera RFC-3261 para retransmissões de solicitações não INVITE no campo SIP Timer J. O intervalo vai de 0 a 64 segundos. O padrão é 16 segundos.

Etapa 10. Inserir uma solicitação ReINVITE Expira o valor do cabeçalho no campo ReINVITE Expira. O intervalo vai de 0 a 19999999999999999999999999999999999 segundos. Se você digitar 0, o cabeçalho Expira não será incluído na solicitação. O padrão é 30 segundos.

Etapa 11. Insira o tempo mínimo de expiração do registro permitido do proxy no campo Reg Min Expires. Se o proxy retornar um valor menor que essa configuração, será usado o menor dos dois valores. O padrão é 1 segundo.

Etapa 12. Insira o tempo máximo de expiração do registro permitido do proxy no campo Reg Max Expires. Se o valor for maior que essa configuração, será usado o maior dos dois valores. O padrão é 7200 segundos.

Etapa 13. Insira o intervalo de nova tentativa no campo Reg Retry Intvl. É o intervalo a ser aguardado antes que o telefone IP da Cisco tente novamente o registro depois de falhar durante o registro anterior. O intervalo vai de 1 a 268435455 segundos. O padrão é 30 segundos.

Etapa 14. Insira o intervalo longo de repetição no campo Reg Retry Long. Quando o registro falha com um código de resposta SIP que não corresponde ao valor RSC (Retry Reg Response Status Code), o telefone IP espera por esse período de tempo antes de tentar novamente. Esse valor deve ser muito maior que o valor Reg Retry Intvl. O intervalo vai de 0 a 268435455 segundos. O padrão é 1200 segundos.

Etapa 15. Digite o retardo aleatório de repetição no campo Reg Retry Random Delay. O retardo aleatório é adicionado ao valor Register Retry Intvl ao tentar novamente REGISTER após uma falha. O intervalo vai de 0 a 268435455 segundos. O padrão é 0, o que desabilita esse recurso.

Etapa 16. Digite o retardo aleatório longo e repetitivo no campo Reg Retry Long Random Delay. O retardo aleatório é adicionado ao valor Tentar novamente registro inteiro ao tentar novamente registrar após uma falha. O padrão é 0, o que desabilita esse recurso.

Etapa 17. Insira o valor máximo do atraso exponencial no campo Reg Retry Intvl Cap. Ela começa no intervalo Registrar nova tentativa e dobra a cada nova tentativa. O intervalo vai de 0 a 268435455 segundos. O padrão é 0, o que desabilita esse recurso.

Etapa 18. Insira o limite inferior do registro no campo Sub Min Expires, que expira o valor retornado do servidor proxy. O intervalo vai de 0 a 268435455 segundos. O padrão é 10 segundos.

Etapa 19. Insira o limite superior do registro no campo Sub Max Expires que expira o valor retornado do servidor proxy. O intervalo vai de 0 a 268435455 segundos. O padrão é 7200 segundos.

Etapa 20. Insira o intervalo de repetição da última solicitação de assinatura com falha no campo Subtentar novamente. O intervalo vai de 0 a 268435455 segundos. O padrão é 10 segundos.

Etapa 21. Clique em Enviar todas as alterações para salvar as configurações.