Objetivos

A página Informações do modelo é útil para o usuário porque exibe o número do modelo, o endereço MAC, o número de série, a versão do software, a versão do hardware, o protocolo de controle de chamadas e se o certificado do cliente está instalado ou não. Essas informações ajudarão quando o usuário precisar saber se o dispositivo está atualizado ou não.

Este documento descreve como visualizar as informações do modelo dos telefones IP SPA300 e SPA 500 Series usando a interface de tecla virtual.

Dispositivos aplicáveis

Telefones IP série SPA300

Telefones IP série SPA500

Exibir configuração de rede

Etapa 1. Pressione a tecla virtual Configurar.

Etapa 2. Pressione a tecla virtual para Configurações.

Etapa 3. Empurre a tecla virtual para Informações do modelo. As informações do modelo são exibidas na tela.