Objetivo

Um roteador padrão pode ser configurado de modo que quando nenhuma outra rota é conhecida para o endereço de destino de um determinado pacote IP, o telefone o enviará ao roteador padrão. O roteador poderá então enviá-lo ao seu destino apropriado.

Este documento explica como configurar o roteador padrão nos telefones IP SPA300 e SPA500 Series.

Dispositivos aplicáveis

Telefone IP SPA300 Series.

Telefone IP SPA500 Series.

Roteador padrão

Etapa 1. Pressione o botão Setup para abrir o menu setup (Configuração).

Etapa 2. Navegue até Configurações.

Etapa 3. Navegue até Network Configuration.

Etapa 4. Navegue até Default Router (Roteador padrão) e pressione Edit (Editar).

Etapa 5. Digite o roteador padrão desejado e pressione OK.

Se desejar mais informações sobre os telefones IP SPA300 Series, consulte a página de produtos Telefones IP Cisco Small Business série SPA300.