Objetivo

Ao solucionar problemas de um dispositivo, saber quais alterações foram aplicadas anteriormente ao dispositivo ajuda. O histórico de reinicialização permite que um usuário veja quaisquer alterações feitas no dispositivo, incluindo reinicializações, edições de VLAN, etc.

Este documento descreve como visualizar o histórico de reinicialização dos telefones IP das séries SPA300 e SPA 500 usando a interface de tecla virtual.

Dispositivos aplicáveis

Telefones IP série SPA300

Telefones IP série SPA500

Exibir histórico de reinicialização

Etapa 1. Pressione a tecla virtual Configurar.

Etapa 2. Empurre a tecla virtual correspondente a Configurações (3).

Etapa 3. Pressione a tecla virtual 9 (nove) para navegar até Reboot History (Histórico de reinicialização).

Etapa 4. A tela final é semelhante a esta, exibindo o histórico de reinicialização: