Objetivos

Os telefones da série SPA300/500 mantêm um histórico de chamadas recebidas e efetuadas. O histórico pode ser facilmente visualizado e um número da lista pode ser facilmente discado. Com o recurso EdtDisc, um número pode ser modificado. Esses recursos permitem que uma pequena empresa veja para que os telefones estão sendo usados.

Este documento explica como visualizar as chamadas feitas e recebidas nos dispositivos SPA300 e SPA500.

Dispositivos aplicáveis

Telefones IP SPA300 Series

Telefones IP SPA500 Series

Exibir chamadas efetuadas ou recebidas

Etapa 1. Pressione o botão Setup (Configuração).

Etapa 2. Pressione a tecla virtual para as chamadas recebidas ou efetuadas.

Note: O usuário também pode usar as setas de navegação para realçar "Chamadas efetuadas" ou "Chamadas recebidas" e, em seguida, pressionar o botão abaixo da palavra "Selecionar".

Retorno de chamada usando o menu Chamadas efetuadas ou Chamadas recebidas

Etapa 1. Pressione o botão Setup (Configuração).

Etapa 2. Empurre a tecla virtual para as chamadas efetuadas ou recebidas.

Etapa 3. Pressione o botão sob a palavra "Discar" para discar o número novamente.

Note: Se o usuário desejar editar o número antes de discar, pressione o botão sob a palavra "EditDial".