Objetivos

Quando um telefone foi configurado e algumas configurações entram em conflito ou são muito complexas, o telefone pode ser redefinido para suas configurações originais.

Este documento explica como redefinir o SPA504G para os padrões de fábrica.

Dispositivos aplicáveis

SPA500 Series

SPA300 Series

Redefinição de fábrica

Etapa 1. Pressione o botão Setup (Configuração) para abrir o menu Setup (Configuração).

Etapa 2. Pressione 7 ou navegue até Fatory Reset (Restauração de fábrica).

Etapa 3. Pressione Ok para ativar a redefinição de fábrica e aguarde até que o telefone termine a redefinição.