Objetivos

Sempre que uma chamada é feita, o nome da pessoa que está sendo chamada, o número do ramal da pessoa que está sendo chamada, a data e a hora da chamada são gravados. As chamadas feitas podem ser visualizadas sem estar diretamente na frente do telefone usando a interface da Web do Telefone IP.

Este documento explica como visualizar as chamadas feitas através da interface da Web no telefone IP SPA300/SPA500 Series.

Dispositivos aplicáveis

Telefone IP SPA300 Series

Telefone IP SPA500 Series

Procedimento Passo a Passo

Exibir chamadas efetuadas pela interface da Web

Etapa 1. Conecte o computador ao telefone IP pela porta do PC na parte traseira do telefone ou a uma porta no dispositivo que gerencia o telefone IP.

Etapa 2. Insira o endereço IP do telefone no navegador da Web para acessar a interface da Web do telefone.

Etapa 3. Escolha a guia Histórico de chamadas. A página Histórico de chamadas é aberta.

Etapa 4. Escolha a guia Chamadas efetuadas. A página Chamadas efetuadas é aberta.

Etapa 5. O nome da pessoa que está sendo chamada, o número do ramal da pessoa que está sendo chamada, a data e a hora de cada chamada efetuada são exibidos.