Objetivo

Este artigo fornece instruções sobre como configurar rotas estáticas IPv4 no switch através do utilitário baseado na Web.

Introduction

O roteamento estático se refere à configuração da seleção de caminho dos roteadores. Esse tipo de mecanismo ocorre na ausência de comunicação entre roteadores com relação à topologia atual da rede e, portanto, recomenda-se a configuração manual de rotas para a tabela de rotas no switch. As rotas estáticas ajudam a reduzir a sobrecarga na CPU do switch. Esse recurso também permite negar o acesso a determinadas redes.

Ao rotear o tráfego, o próximo salto é decidido de acordo com o algoritmo de correspondência de prefixo mais longo (LPM). Um endereço IPv4 destino pode corresponder a várias rotas na Tabela de Rotas Estáticas IPv4. O dispositivo usa a rota correspondente com a máscara de sub-rede mais alta, ou seja, a maior correspondência de prefixo. Se mais de um gateway padrão for definido com o mesmo valor de métrica, será usado o endereço IPv4 mais baixo entre todos os gateways padrão configurados.

Note: Para obter instruções sobre como configurar as configurações de rotas estáticas IPv4 no switch através da CLI, clique aqui.

Dispositivos aplicáveis | Versão do firmware

- Sx300 | 1.4.8.06 (Baixe o mais recente)

- Sx350 | 2.3.0.130 (Baixe o mais recente)

- SG350X | 2.3.0.130 (Baixe o mais recente)

- Sx500 | 1.4.8.06 (Baixe o mais recente)

Configurar rotas estáticas IPv4

Você não pode configurar uma rota estática através de uma sub-rede IP conectada diretamente onde o dispositivo obtém seu endereço IP de um servidor DHCP. Para configurar uma interface IPv4 estática no switch, clique aqui para obter instruções.

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do switch e escolha IP Configuration >IPv4 Management and Interfaces > IPv4 Static Routes.

Note: As opções de menu disponíveis podem variar dependendo do modelo do dispositivo. Neste exemplo, o SG350X-48MP é usado.

Os campos a seguir são exibidos na tabela de rotas estáticas IPv4:

- Prefixo IP de destino - Prefixo do endereço IP de destino.

- Comprimento do prefixo - prefixo da rota IP para o IP de destino.

- Route Type - Se a rota é uma rota de rejeição ou remota.

- Next Hop Router IP Address - O endereço IP do próximo salto ou alias IP na rota.

- Métrica - Custo deste salto. Recomenda-se um valor mais baixo.

- Interface de saída - Interface de saída para esta rota.

Note: A definição de um ID de rastreamento de objeto SLA IP para uma entrada de roteamento verifica a conectividade com uma rede remota através do salto seguinte especificado. Se não houver conectividade, o status da trilha de objetos será definido como Down e o roteador será removido da tabela Forwarding.

Etapa 2. Clique em Adicionar para adicionar uma nova rota estática.

Etapa 3. Insira o prefixo do endereço IP de destino no campo Prefixo IP de destino.

Note: Neste exemplo, 192.168.1.0 é usado.

Etapa 4. Na área Máscara, escolha uma das seguintes opções:

- Máscara de rede - A máscara de rota IP para o IP de destino. Se esta opção for escolhida, insira a máscara de sub-rede no campo Máscara de rede.

- Comprimento do prefixo - O prefixo da rota IP para o IP de destino. Se essa opção for escolhida, insira o número de bits do endereço de rede da rota no campo Comprimento do prefixo.

Note: Neste exemplo, Prefix Length é escolhido e 24 é inserido. Isso é traduzido para a máscara de rede 255.255.255.0.

Etapa 5. Clique em um Tipo de rota nas seguintes opções:

- Rejeitar - Rejeita a rota e interrompe o roteamento para a rede de destino através de todos os gateways. Isso garante que, se um quadro chegar com o IP de destino dessa rota, ele será descartado. A escolha dessa opção desabilita os controles Next Hop IP Address (Endereço IP do próximo salto), Metric (Métrica) e IP SLA Track.

- Remoto - Indica que a rota é um caminho remoto. Se esta opção for escolhida, vá para a Etapa 8.

Note: Neste exemplo, Remote é escolhido.

Etapa 6. (Opcional) No campo Next Hop Router IP Address (Endereço IP do roteador do próximo salto), insira o endereço IP do próximo salto ou o alias IP na rota.

Note: Neste exemplo, 192.168.100.1 é inserido.

Passo 7. (Opcional) Na área Métrica, clique no botão de opção para definir a distância administrativa para o próximo salto. As opções são:

- Usar padrão - O valor padrão é 4.

- Definido pelo usuário - Se essa opção for escolhida, insira a distância administrativa no campo correspondente. O intervalo vai de um a 255.

Note: Neste exemplo, Definido pelo usuário é escolhido e 2 é usado.

Etapa 8. Clique em Aplicar e, em seguida, clique em Fechar.

Note: Neste exemplo, uma rota estática para a rede 192.168.1.0 é estabelecida através de 192.168.100.0. A distância administrativa definida é 2. A rota vai para um roteador com endereço IP 192.168.100.1.

Etapa 9. Clique em Salvar para salvar as configurações no arquivo de configuração de inicialização.

Agora você configurou com êxito as configurações de rotas estáticas IPv4 no switch.