Objetivo

O Link Layer Discovery Protocol (LLDP) Media Endpoint Discovery (MED) fornece recursos adicionais para suportar dispositivos de endpoint de mídia, como permitir o anúncio de políticas de rede para aplicativos como voz ou vídeo, descoberta de localização de dispositivos e informações de solução de problemas. O LLDP e o Cisco Discovery Protocol (CDP) são ambos protocolos semelhantes, e a diferença é que o LLDP facilita a interoperabilidade do fornecedor e o CDP é proprietário da Cisco. O LLDP pode ser usado em cenários em que o usuário precisa trabalhar entre dispositivos que não são proprietários da Cisco e dispositivos que são proprietários da Cisco.

O protocolo LLDP é útil para administradores de rede para fins de solução de problemas. O switch fornece todas as informações sobre o status atual de LLDP das portas. O administrador de rede pode usar essas informações para corrigir problemas de conectividade na rede.

Note: Para saber como configurar propriedades LLDP em um switch, clique aqui para obter instruções.

Este artigo fornece instruções sobre como exibir as informações locais do LLDP em seu switch.

Dispositivos aplicáveis

- Sx250 Series

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

Versão de software

- 1.4.7.05 — Sx300, Sx500

- 2.2.8.04 — Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X

Exibir informações locais do LLDP

Etapa 1. Escolha Administration > Discover - LLDP > LLDP Local Information.

Note: As opções de menu disponíveis podem variar dependendo do modelo do dispositivo. Neste exemplo, o SG350X-48MP é usado.

Etapa 2. Escolha o tipo de interface desejado nas listas suspensas Interface.

Note: Neste exemplo, a porta GE10 da unidade 1 é escolhida.

Global

- Subtipo de ID do chassi — Tipo de ID do chassi. (Por exemplo, o endereço MAC.)

- ID do chassi — Identificador do chassi. Quando o subtipo de ID do chassi é um endereço MAC, o endereço MAC do dispositivo é exibido.

- Nome do sistema — Nome do dispositivo.

- Descrição do sistema — Descrição do dispositivo (em formato alfanumérico).

- Recursos de sistema suportados — funções principais do dispositivo, como Bridge, WLAN AP ou Router.

- Capacidades do sistema ativadas — Função(ões) habilitada(s) primária(s) do dispositivo.

- Subtipo de ID da porta — Tipo do identificador de porta mostrado.

- ID da porta — Identificador da porta.

- Descrição da porta — Informações sobre a porta, incluindo fabricante, nome do produto e versão de hardware/software.

Endereço de gerenciamento

Exibe a tabela de endereços do agente LLDP local. Outros gerentes remotos podem usar esse endereço para obter informações relacionadas ao dispositivo local. O endereço consiste nos seguintes elementos:

Nos switches Sx250, Sx350, SG350X e Sx550X Series:

- Endereço IPv4 — O endereço IPv4 do switch.

- Endereço global IPv6 — O endereço global IPv6 do switch.

- Endereço local do link IPv6 — O endereço local do link IPv6 do switch.

Nos switches Sx200, Sx300 e Sx500 Series:

- Subtipo de endereço — Tipo de endereço IP de gerenciamento listado no campo Endereço de gerenciamento; por exemplo, IPv4.

- Endereço — endereço retornado mais apropriado para uso de gerenciamento.

- Subtipo de interface — Método de numeração usado para definir o número da interface.

- Número da interface — Interface específica associada a esse endereço de gerenciamento.

Detalhes MAC/PHY

Note: Essa área só está disponível nos switches Sx250, Sx350, SG350X e Sx550X Series.

- Autonegociação Suportada — Status de suporte à autonegociação da velocidade da porta.

- Autonegociação Habilitada — Status ativo da autonegociação da velocidade da porta.

- Capacidades de Autonegociação Anunciadas — Capacidade de autonegociação da velocidade da porta; por exemplo, modo half duplex 1000BASE-T, modo full duplex 100BASE-TX.

- Tipo MAU operacional — Tipo de unidade de anexo médio (MAU). A MAU executa funções da camada física, incluindo conversão de dados digitais da detecção de colisão das interfaces Ethernet e injeção de bits na rede; por exemplo, modo 100BASE-TX full duplex.

802.3 Detalhes

- Tamanho máximo do quadro 802.3 — O tamanho máximo suportado do quadro IEEE 802.3.

Agregação de link 802.3

- Recurso de agregação — Indica se a interface pode ser agregada.

- Status da agregação — Indica se a interface é agregada.

- ID da porta de agregação — ID da interface agregada anunciada.

Ethernet com eficiência energética (EEE) 802.3

- Classe de porta de suporte de energia MDI — Classe de porta de suporte de energia anunciada.

- PSE MDI Power Support — Indica se a energia MDI é suportada na porta.

- PSE MDI Power State — Indica se a energia MDI está habilitada na porta.

- PSE Power Pair Control Ability — Indica se o controle do par de energia é suportado na porta.

- Par de energia PSE — Tipo de controle de par de energia suportado na porta.

- Classe de potência PSE — Classe de potência anunciada da porta.

- Tipo de energia — Tipo de dispositivo pod conectado à porta.

- Fonte de alimentação — Fonte de alimentação da porta.

- Prioridade de energia — Prioridade de energia da porta.

- PD Valor da potência requerida — Quantidade de potência atribuída pelo PSE à PD.

- PSE Valor da potência atribuído — quantidade de energia atribuída ao equipamento de origem (PSE).

Alimentação via MDI 802.3

Note: Essa área só está disponível nos switches Sx250, Sx350, SG350X e Sx550X Series.

- Tx local — Indica o tempo (em microssegundos) que o parceiro de link transmissor espera antes de começar a transmitir dados após deixar Low Power Idle (modo LPI).

- Rx local — Indica o tempo (em microssegundos) que o parceiro de link receptor solicita que o parceiro de link transmissor aguarde antes da transmissão dos dados após o modo LPI:

- Remote Tx Echo — Indica a reflexão do parceiro de link local do valor Tx remoto do parceiro de link.

- Remote Rx Echo — Indica a reflexão do parceiro de link local do valor Rx remoto do parceiro de link.

Alimentação de 4 fios via MDI

Note: Essa área só está disponível nos switches Sx250, Sx350, SG350X e Sx550X Series.

- PoE de 4 pares suportado — Indica o suporte ao sistema e à porta, permitindo o cabo de 4 pares (verdadeiro apenas para portas específicas que têm essa habilidade de HW).

- Detecção/classificação de pares sobressalentes necessária — Indica que o fio de 4 pares é necessário.

- PD Spare Pair Desired State — Indica um dispositivo pod solicitando a habilitação da capacidade de 4 pares.

- PD Spare Pair Operational State — Indica se o recurso de 4 pares está habilitado ou desabilitado.

Detalhes MED

- Recursos suportados — Recursos MED suportados na porta.

- Recursos atuais — capacidades MED habilitadas na porta.

- Classe de dispositivo — classe de dispositivo de endpoint LLDP-MED. As possíveis classes de dispositivos são:

- Endpoint Classe 1 — classe de endpoint genérica, que oferece serviços básicos de LLDP.

- Endpoint Classe 2 — classe de endpoint de mídia, que oferece recursos de transmissão de mídia, bem como todos os recursos Classe 1.

- Endpoint Classe 3 — classe de dispositivos de comunicação, oferecendo todos os recursos de Classe 1 e Classe 2, além de localização, 911, suporte a dispositivos de Camada 2 e recursos de gerenciamento de informações de dispositivos.

- Tipo de dispositivo PoE — tipo de porta PoE; por exemplo, PD.

- Fonte de alimentação PoE — Fonte de alimentação da porta.

- PoE Power Priority (Prioridade de alimentação PoE) — Prioridade de alimentação da porta.

- Valor de potência PoE — valor de potência da porta.

- Revisão de hardware — versão de hardware.

- Revisão do firmware — Versão do firmware.

- Software Revision — Versão do software.

- Número de série — Número de série do dispositivo.

- Nome do fabricante — Nome do fabricante do dispositivo.

- Nome do modelo — Nome do modelo do dispositivo.

- ID do ativo — ID do ativo.

Informações locais

- Cívico - Endereço.

- Coordenadas — Coordenadas do mapa: latitude, longitude e altitude.

- ECS ELIN — Emergency Call Service (ECS) Emergency Location Identification Number (ELIN).

Tabela de políticas de rede

- Tipo de aplicativo — tipo de aplicativo de política de rede; por exemplo, Voz.

- ID da VLAN — ID da VLAN para a qual a política de rede está definida.

- Tipo de VLAN — tipo de VLAN para o qual a política de rede está definida. Os valores de campo possíveis são:

- Marcado - Indica que a política de rede está definida para VLANs rotuladas.

- Não marcado - Indica que a política de rede está definida para VLANs não marcadas.

- Prioridade do usuário — Prioridade do usuário da política de rede.

- DSCP — política de rede DSCP.

Etapa 3. (Opcional) Clique no botão Tabela de Status da Porta LLDP para exibir as Informações Globais de Status da Porta LLDP. Para saber mais sobre este recurso, clique aqui para obter instruções.

Agora você deve ter visto as informações locais de uma porta em seu switch.