Objetivo

O firmware é o programa que controla as operações e a funcionalidade do switch. O firmware atualizado pode fornecer segurança avançada, novos recursos, correções de bugs e atualizações de desempenho.

O objetivo deste documento é mostrar a você como atualizar o firmware nos Switches Gerenciados 200 e 300 Series por meio do carregador de interface da Web (HTTP/HTTPS).

Dispositivos aplicáveis

- Switches gerenciados SF/SG 200 Series

- Switches gerenciados SF/SG série 300

URL de download de software

- Switches gerenciados série 200

- Switches gerenciados 300 Series

Nota: Certifique-se de baixar a versão mais recente do firmware.

Atualizar/Fazer backup de firmware/idioma

Instalar o arquivo de firmware/idioma

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > File Management > Upgrade/Backup Firmware/Language. A página Upgrade/Backup Firmware/Language é aberta:

Etapa 2. Clique no botão de opção via HTTP/HTTPS no campo Método de transferência.

Etapa 3. Clique no botão de opção Upgrade no campo Save Action.

Observação: a ação de backup só é permitida com o uso do método de transferência TFTP.

Etapa 4. Clique no botão de opção que corresponde ao tipo de arquivo desejado para atualizar no campo Tipo de arquivo.

As opções disponíveis são definidas da seguinte forma:

- Imagem do firmware — O firmware deve ser atualizado. O firmware é o programa que controla as operações e a funcionalidade do switch. O firmware também é conhecido como imagem.

- Arquivo de Idioma — O arquivo de idioma será atualizado. O arquivo de idioma é o dicionário que permite que as janelas sejam exibidas no idioma selecionado.

Etapa 5. Insira um caminho de arquivo ou clique em Browse... (Procurar) e abra o arquivo de firmware/idioma.

Etapa 6. Clique em Apply. Uma janela de aviso é exibida.

Passo 7. Click OK. Uma barra de progresso é exibida por vários minutos.

Etapa 8. Depois de alguns minutos, a barra de progresso desaparece. As estatísticas e os erros da transferência são exibidos. Se a transferência tiver sido bem-sucedida, clique em Concluído.

Selecione o firmware ativo

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administração > Arquivo > Gerenciamento > Imagem ativa. A página Imagem Ativa é aberta:

Etapa 2. Selecione a versão de firmware desejada na lista suspensa Imagem ativa após reinicialização.

Etapa 3. Clique em Apply para escolher o firmware a ser usado na reinicialização do switch.

Reinicialize o Switch

Para que a versão atualizada do firmware seja aplicada, o switch deve ser reinicializado. O switch não precisa ser reinicializado se o arquivo atualizado for apenas um arquivo de idioma.

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Reboot. A página Reboot é aberta:

Etapa 2. (Opcional) Marque a caixa de seleção Clear Startup Configuration File para excluir a configuração de inicialização depois que o switch for reinicializado. Com essa opção ativada, o switch executa essencialmente uma redefinição padrão de fábrica, já que as configurações de execução e de inicialização serão excluídas na reinicialização.

Etapa 3. Clique em Reboot. O switch é reinicializado e o firmware atualizado é aplicado.