Objetivo

A utilização da CPU é uma ferramenta de diagnóstico que examina quanto da CPU está em uso. O uso excessivo da CPU pode levar a tempos de resposta mais lentos do switch.

Este documento explica como usar a utilização da CPU nos Switches Gerenciados 200/300 Series.

Dispositivos aplicáveis

- Switches gerenciados SF/SG 200 e SF/SG 300 Series

Versão de software

- v1.3.0.62

Habilitar e Exibir Utilização da CPU

Etapa 1. Efetue login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Diagnostics > CPU Utilization. A página Utilização da CPU é aberta:

Etapa 2. Marque a caixa de seleção Enable no campo CPU Utilization para editar as informações de utilização da CPU.

Etapa 3. Clique em um botão de opção no campo Taxa de atualização. A taxa de atualização é o tempo (em segundos) decorrido antes que as estatísticas da CPU sejam atualizadas. Uma nova amostra é criada para cada intervalo de tempo.

Nota: O campo CPU Input Rate exibe a taxa de quadros de entrada para a CPU por segundo.

Etapa 4. Clique em Aplicar para aplicar a nova taxa de atualização e começar a amostragem da Utilização da CPU. O uso da CPU é exibido em um gráfico onde o eixo Y é o percentual de uso e o eixo X é o número de exemplo.