Objetivo

Como administrador da rede, é uma boa prática verificar o comportamento das interfaces em um switch. Uma boa manutenção é fundamental no desempenho de uma rede. Com os Cisco Small Business Series Switches, você pode verificar quantos pacotes estão sendo enviados através de uma interface e em que forma.

A página Interface do switch é útil para analisar a quantidade de tráfego enviado e recebido e sua dispersão como pacotes Unicast, Multicast e Broadcast. Além disso, se uma interface tiver problemas, você pode executar um teste de diagnóstico no cabo que está conectado a essa interface para ver seu status. Com essas informações em mãos, você pode tomar melhores decisões ao solucionar problemas de uma interface.

Este artigo fornece instruções sobre como gerenciar as estatísticas e diagnósticos das interfaces no switch.

Dispositivos aplicáveis

- Série Sx200

- Sx250 Series

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

Versão de software

- 1.4.7.06 — Sx200, Sx300, Sx500

- 2.2.8.04 — Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X

Gerenciar estatísticas de interface no seu switch

Gerenciar estatísticas de uma interface

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do seu switch e escolha Status e Statics > Interface.

Note: As opções de menu disponíveis podem variar dependendo do modelo do dispositivo. Neste exemplo, o SG350X-48MP é usado.

Etapa 2. Na área Interface, escolha a interface para a qual as estatísticas Ethernet devem ser exibidas.

Note: Neste exemplo, a porta GE4 da unidade 2 é escolhida.

Note: Se você tiver um switch não empilhável, como Sx250 ou Sx300 Series, as opções serão apenas Port e LAG.

Etapa 3. Clique em uma taxa de atualização na área Taxa de atualização. Esse é o período de tempo decorrido antes da atualização das estatísticas da interface.

- Sem atualização — As informações sobre a interface que não será atualizada com novas informações.

- 15 s — As informações sobre a interface são atualizadas a cada 15 segundos.

- 30 s — As informações sobre a interface são atualizadas a cada 30 segundos.

- 60 seg — As informações sobre as interfaces são atualizadas a cada 60 segundos

Note: Neste exemplo, 60 segundos é escolhido.

A área Receber estatísticas exibe as seguintes informações para a interface escolhida:

Receber estatísticas

- Total de bytes (octetos) — Exibe o número de octetos recebidos, que inclui o número de pacotes inválidos e os octetos FCS (Frame Check Sequence, Sequência de verificação de quadro). O FCS verifica se a validade de um quadro é válida.

- Pacotes Unicast — Exibe as informações sobre o número de pacotes unicast válidos recebidos. Um unicast é uma conexão um para um entre dois usuários.

- Pacotes Multicast — Exibe as informações sobre o número de pacotes multicast válidos recebidos. Um multicast é uma conexão de um para muitos entre um e um ou mais usuários.

- Pacotes de broadcast — Exibe as informações sobre o número de pacotes de broadcast bons recebidos. Um broadcast é uma conexão entre um e todos os membros que pertencem a um segmento de rede.

- Pacotes com erros — Exibe as informações sobre o número de pacotes com erros recebidos. Esses pacotes podem ser unicast, multicast ou broadcast que durante a transmissão foram corrompidos ou descartados.

A área Estatísticas de transmissão exibe as seguintes informações para a interface escolhida:

- Total de bytes (octetos) — Exibe o número de octetos transmitidos, que inclui o número de pacotes inválidos e os octetos FCS.

- Pacotes Unicast — Exibe as informações sobre o número de pacotes unicast válidos transmitidos.

- Pacotes Multicast — Exibe as informações sobre o número de pacotes multicast válidos transmitidos.

- Pacotes de broadcast — Exibe as informações sobre o número de pacotes de broadcast bons transmitidos.

Etapa 4. (Opcional) Clique em Limpar contadores de interface para limpar os contadores da interface escolhida.

Etapa 5. (Opcional) Clique em Atualizar para atualizar a página de estatísticas.

Agora você deve ter gerenciado com êxito as estatísticas de uma interface em seu switch.

Exibir estatísticas de todas as interfaces

Etapa 1. Na página Interface, clique em Exibir todas as estatísticas de interfaces para ver todas as portas na exibição de tabela.

Etapa 2. (Opcional) Escolha uma taxa de atualização na lista suspensa Taxa de atualização. Esse é o período de tempo decorrido antes da atualização das estatísticas da interface.

Note: Neste exemplo, 30 segundos é escolhido.

Etapa 3. Escolha o tipo de interface na lista suspensa Tipo de interface.

Note: Neste exemplo, Port of Unit 2 (Porta da unidade 2) é escolhido.

Etapa 4. Clique em Ir.

A Tabela de Estatísticas de Interface exibirá as estatísticas de todas as portas do switch escolhido.

Etapa 5. (Opcional) Clique em Clear All Interface Counters para limpar os contadores da interface escolhida.

Etapa 6. (Opcional) Clique em Atualizar para atualizar a página de estatísticas.

Agora você deve ter visualizado com êxito as estatísticas de todas as portas do switch.

Exibição de estatísticas de RMON gráficas de uma interface

Note: Esse recurso está disponível apenas para os switches Sx250, Sx350, SG350X e Sx550X Series.

Etapa 1. Na página Interface, clique no botão Exibir gráfico do histórico de interface para exibir esses resultados na forma gráfica.

Etapa 2. Na área Interface, escolha a interface para a qual as estatísticas Ethernet devem ser exibidas.

Note: Neste exemplo, a porta GE4 da unidade 2 é escolhida.

Note: Se você tiver um switch não empilhável, como o Sx250 Series Switch, as opções serão apenas Port e LAG.

Etapa 3. (Opcional) Marque as caixas de seleção Receber estatísticas que deseja exibir.

Note: Neste exemplo, todas as caixas de seleção estão marcadas.

Etapa 4. (Opcional) Marque as caixas de seleção de Estatísticas de transmissão que deseja exibir.

Note: Neste exemplo, todas as caixas de seleção estão marcadas.

Etapa 5. (Opcional) Na área Intervalo de tempo, clique no intervalo de tempo das estatísticas da interface que deseja visualizar.

Note: Neste exemplo, Última hora é escolhida.

O gráfico de pacotes deve exibir as estatísticas da interface e dos pacotes escolhidos em seu switch.

Agora você deve ter visualizado com êxito as estatísticas gráficas de uma interface em seu switch.

Note: Se você pensou que uma interface tem problemas ao visualizar as estatísticas, pode executar um teste de diagnóstico no cabo conectado a essa interface para ver seu status. Para saber como, clique aqui.