Objetivo

Este artigo fornece instruções sobre como configurar as propriedades globais de Ethernet verde em um switch usando a interface gráfica do usuário (GUI).

Se estiver interessado em configurar usando a Interface de Linha de Comando (CLI), consulte este artigo em Configurar Propriedades Globais de Ethernet Verde em um Switch através da CLI.

Dispositivos aplicáveis

- Série Sx200

- Sx250 Series

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

Versão de software

- 1.4.7.06 - Sx200, Sx300, Sx500

- 2.2.8.04 - Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X

Introduction

Ethernet verde é um nome comum para um conjunto de recursos que é projetado para ser ambientalmente amigável e reduzir o consumo de energia de um dispositivo. Diferentemente da Energy Efficient Ethernet (EEE), a detecção de energia da Ethernet verde é habilitada em todas as portas, enquanto somente os dispositivos com portas de gigabyte são habilitados com EEE.

O recurso Ethernet verde pode reduzir o uso geral de energia das seguintes maneiras:

- Modo de detecção de energia - Em um link inativo, a porta passa para o modo inativo e economiza energia, mantendo o status administrativo da porta ativado. A recuperação desse modo para o modo operacional completo é rápida, transparente e nenhum quadro é perdido. Esse modo é suportado nas portas Gigabit Ethernet (GE) e Fast Ethernet (FE). Este modo é desativado por padrão.

- Modo de curto alcance - Este recurso fornece economia de energia em um comprimento curto de cabo. Depois que o comprimento do cabo é analisado, o uso de energia é ajustado para vários comprimentos de cabo. Se o cabo for menor do que 30 metros para portas de 10 Gigabits e 50 metros para outros tipos de portas, o dispositivo usará menos energia para enviar quadros pelo cabo, economizando energia. Esse modo é suportado apenas em portas RJ45 GE e não se aplica a portas Combo. Este modo é desativado por padrão.

Configurar Propriedades Globais de Ethernet Verde em um Switch

Etapa 1. Inicie a sessão no utilitário baseado na Web do switch e selecione Port Management > Green Ethernet > Properties.

Observação: as opções disponíveis podem variar dependendo do modelo exato do dispositivo. Neste exemplo, foi usado o switch SG350X-48MP.

Etapa 2. (Opcional) Para definir as configurações de Ethernet verde por porta, clique no link Port Settings. Para obter instruções, clique aqui.

Etapa 3. Para ativar o recurso Energy Detect Mode no switch, marque a caixa de seleção Enable Energy Detect Mode. Caso contrário, deixe-a desmarcada. É usado para conservar energia quando o dispositivo não está conectado a um parceiro de link ativo.

Nota: Se você tiver um switch XG, os recursos Energy Detect Mode e Short Reach estarão sempre ativados.

Etapa 4. Marque a caixa de seleção Enable Short Reach para ativar o recurso Short Reach. Caso contrário, deixe-a desmarcada. Isso permite que você execute os links com menos energia do que o link normalmente pode suportar.

Importante: se o modo de curto alcance estiver habilitado, o modo EEE deverá estar desabilitado.

Etapa 5. Marque a caixa de seleção Enable Port LEDs para ativar a porta Light-emitting Diodes (LEDs). Quando essa opção está desativada, os LEDs não exibem o status do link, a atividade e assim por diante.

A área Economia de energia exibe a quantidade de energia economizada quando os modos Ethernet verde e de curto alcance são executados. A economia de energia EEE não é considerada, pois é dinâmica e corresponde à utilização da porta.

Observação: essa área está disponível nos switches Sx200, Sx250, Sx300, Sx500 e XG.

A área Energia acumulada economizada mostra a quantidade de energia economizada na última reinicialização do switch. Esse valor é atualizado toda vez que ocorre um evento que afeta a economia de energia.

Observação: essa área está disponível nos switches Sx200, Sx250, Sx300, Sx500 e XG.

Etapa 6. Se houver portas Gigabit Ethernet no switch, marque a caixa de seleção Enable 802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE) para ativar o modo EEE 802.3. Por padrão, está habilitado. O EEE foi desenvolvido para reduzir o consumo de energia durante os momentos em que há uma quantidade baixa de atividade de dados no switch.

Nota: Neste exemplo, 802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE) está desabilitado.

Passo 7. Clique em Apply.

Switches SG350X e Sx550X Series:

Switches Sx200, Sx250, Sx300 E Sx500 Series:

Switches XG:

Etapa 8. (Opcional) Se 802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE) estiver desabilitado na Etapa 6, clique em OK para continuar.

Etapa 9. (Opcional) Para desconsiderar as configurações definidas, clique no botão Cancel.

Etapa 10. (Opcional) Para redefinir as informações Cumulativas de Economia de Energia, clique no botão Reset Energy Saving Counter.

Etapa 11. (Opcional) Clique em OK para continuar.

Etapa 12. (Opcional) Clique em Salvar para salvar as configurações no arquivo de configuração de inicialização.

Agora você deve ter configurado com êxito as propriedades globais de Ethernet verde do seu switch.