Objetivo

Os Switches Gerenciados 200/300 Series fornecem acesso a estatísticas Etherlike. Essas estatísticas são informações relacionadas a erros na camada física, como erros relacionados ao hardware. Esses erros podem ocorrer devido a falhas em componentes essenciais da rede, como cabos de cobre, interfaces e placas de rede (NICs). No caso de um problema de conectividade, essas estatísticas podem ser úteis para determinar a causa do problema. Este artigo explica as informações na página Etherlike nos Switches gerenciados 200/300 Series.

Dispositivos aplicáveis

·Switches gerenciados SF/SG 200 e SF/SG 300 Series

Versão de software

•1.3.0.62

Estatísticas Etherlike

Etapa 1. Efetue login no utilitário de configuração da Web e escolha Status and Statistics > Etherlike. A página Etherlike é aberta:

Etapa 2. Clique no botão de opção de um dos tipos disponíveis de interface no campo Interface. Os tipos de interfaces disponíveis são:

· Porta — Escolha, na lista suspensa Porta, a porta física da qual deseja exibir estatísticas Etherlike.

· LAG — Escolha, na lista suspensa Link Aggregation Group (LAG), a porta LAG da qual deseja exibir estatísticas Etherlike. Uma porta LAG é uma porta lógica que combina os recursos de várias portas físicas para fornecer mais largura de banda.

Etapa 3. Clique em um dos botões de rádio disponíveis para renovar as informações estatísticas Etherlike no campo Taxa de Renovação. As opções disponíveis são:

· Sem Atualização — A página Etherlike nunca é atualizada.

· 15 s — Atualiza a página Etherlike a cada 15 segundos.

· 30 s — Atualiza a página Etherlike a cada 30 segundos.

· 60 s — Atualiza a página Etherlike a cada 60 segundos.

A página Etherlike exibe as seguintes estatísticas Etherlike na interface escolhida:

· Erros de FCS (Frame Check Sequence, sequência de verificação de quadro) — Exibe os quadros recebidos que falharam na CRC (Cyclic Redundancy Check, verificação de redundância cíclica). O CRC detecta se um quadro chegou ao destino na ordem correta. Cada quadro transporta um número CRC que é testado na chegada ao destino. Se os números de CRC corresponderem aos quadros, o pacote não conterá erros. Caso contrário, o pacote será corrompido e descartado.

· Quadros de Colisão Única — O número de quadros que foram envolvidos em uma única colisão, mas eventualmente transmitidos com êxito.

· Colisões tardias — O número de colisões que foram detectadas após os primeiros 512 bits de dados.

· Colisões Excessivas — O número de transmissões que foram rejeitadas devido a colisões excessivas.

· Pacotes grandes demais — O número de pacotes recebidos que eram maiores que 2000 octetos.

· Erros Internos de Recepção de MAC — O número de quadros rejeitados devido a erros no receptor.

· Pausar quadros recebidos — O número de quadros de pausa de controle de fluxo recebidos.

· Pausar Quadros Transmitidos — O número de quadros de pausa de controle de fluxo transmitidos.

Etapa 2.(Opcional) Clique em Clear Interface Counters para limpar os contadores de estatísticas Etherlike na interface escolhida.

Etapa 3. (Opcional) Clique em Clear All Interface Counters se quiser limpar os contadores de estatísticas Etherlike em todas as interfaces.