Objetivos

O Cisco Discovery Protocol (CDP) é um protocolo proprietário da Cisco da camada de enlace que permite que os dispositivos Cisco se comuniquem independentemente da conectividade IP. É usado principalmente para comunicar endereços de protocolo e recursos de dispositivo. O CDP envia quadros contendo TLVs (Type Length Values), que são campos que contêm propriedades diferentes da porta e/ou da conexão. A página CDP Local Information exibe informações anunciadas pelo protocolo CDP sobre o dispositivo local.

Este artigo explica as informações exibidas na página CDP Local Information nos Switches gerenciados das séries 200 e 300.

Dispositivos aplicáveis

· Switches gerenciados SF/SG 200 e SF/SG 300 Series

Versão de software

•v1.2.7.76

Informações locais de CDP

Etapa 1. Efetue login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Discovery - CDP > CDP Local Information. A página CDP Local Information é aberta:

Etapa 2. Escolha a porta para a qual deseja exibir informações na lista suspensa Interface.

O seguinte exibe informações que a porta anuncia nos pacotes CDP.

· Estado do CDP — O estado do CDP da porta especificada.

· Tipo de ID do dispositivo — O tipo de ID do dispositivo anunciado. Esse campo exibe o endereço MAC ou o número de série.

· ID do dispositivo — A ID do dispositivo. Esse é o endereço MAC ou o número de série do switch.

· Endereço — O(s) endereço(s) da camada de rede atribuído(s) à porta especificada.

· ID da porta — O ID da porta especificada.

· Recursos — Os recursos anunciados do dispositivo. O switch anuncia que é capaz de comutar e usar o IGMP.

· Versão — A versão atual do software do switch.

· Plataforma — O nome, o número e a ID do produto (PID) do switch.

· VLAN Nativa — O identificador da VLAN Nativa.

· Duplex — Exibe se a porta está no modo half ou full duplex. O modo half duplex restringirá os parceiros de link à comunicação unidirecional. Isso significa que apenas um dos parceiros de link pode transmitir dados por vez. O modo full duplex permite que os parceiros de link recebam e transmitam dados simultaneamente.

· ID do dispositivo — Tipo de dispositivo conectado à porta especificada. Para a maioria dos dispositivos que não são da Cisco, o ID do dispositivo será 1.

· ID da VLAN do dispositivo — A ID da VLAN do dispositivo conectado.

· Extended Trust — O estado da confiança estendida na porta. Se o host ou servidor do qual o pacote é recebido for confiável, esse host poderá marcar os pacotes com valores de prioridade. Se o host ou servidor do qual o pacote é recebido não for confiável, o campo CoS para Portas Não Confiáveis será usado.

CoS/802.1p for Untrusted Ports — O valor de prioridade de CoS fornecido a todos os pacotes na porta se a confiança estendida estiver desabilitada na porta.

· ID de solicitação — O último ID de solicitação de energia recebido ecoa o campo ID de solicitação recebido pela última vez em um TLV de solicitação de energia. Será 0 se nenhum TLV solicitado de energia tiver sido recebido desde que a porta se tornou ativa pela última vez.

· ID de gerenciamento de energia — Este campo incrementa em 1 cada vez que os campos Energia disponível ou Energia de gerenciamento são alterados, um TLV solicitado de energia é recebido com um campo ID de solicitação diferente do último conjunto recebido ou quando a porta é desativada.

· Energia disponível — A quantidade de energia consumida pela porta especificada em watts.

· Nível de potência de gerenciamento — A solicitação do fornecedor ao dispositivo alimentado para o TLV de consumo de energia. Os switches 200/300 sempre exibem No Preference (Sem preferência), já que o switch é um provedor de energia.