Objetivo

O Link Layer Discovery Protocol (LLDP) Media Endpoint Discovery (MED) fornece recursos adicionais para suportar dispositivos de endpoint de mídia, como permitir o anúncio de políticas de rede para aplicativos como voz ou vídeo, descoberta de localização de dispositivos e informações de solução de problemas. O LLDP e o Cisco Discovery Protocol (CDP) são ambos protocolos semelhantes, e a diferença é que o LLDP facilita a interoperabilidade do fornecedor e o CDP é proprietário da Cisco. O LLDP pode ser usado em cenários em que o usuário precisa trabalhar entre dispositivos que não são proprietários da Cisco e dispositivos que são proprietários da Cisco.

O protocolo LLDP é útil para administradores de rede para fins de solução de problemas. O switch fornece todas as informações sobre o status atual de LLDP das portas. O administrador de rede pode usar essas informações para corrigir problemas de conectividade na rede.

Este artigo fornece instruções sobre como exibir as estatísticas de LLDP no switch.

Dispositivos aplicáveis

- Série Sx200

- Sx250 Series

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

Versão de software

- 1.4.7.06 — Sx200, Sx300, Sx500

- 2.2.5.68 — Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X

Exibir estatísticas de LLDP em um switch

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do seu switch e escolha Administração > Descobrir - LLDP > Estatísticas de LLDP.

Note: As opções de menu disponíveis podem variar dependendo do modelo do dispositivo. Neste exemplo, o SG350X-48MP é usado.

A Tabela de Estatísticas de LLDP exibe as seguintes informações estatísticas de LLDP por porta:

- Interface — Identificador da interface. Também pode ser a porta fora da banda (OOB).

- Quadros Tx — Quadros transmitidos.

- Total — Número total de quadros transmitidos.

- Quadros Rx — Quadros recebidos.

- Total — Número total de quadros recebidos.

- Descartado — Número total de quadros recebidos que foram descartados.

- Erros — Número total de quadros recebidos com erros.

- TLVs de Rx — TLVs (Type-Length-Values, valores de comprimento de tipo de quadro recebidos).

- Descartado — Número total de TLVs recebidos que foram descartados.

- Não reconhecido — Número total de TLVs recebidos que não foram reconhecidos.

- Contagem de Exclusão de Informações do Vizinho — O número de vizinhos na interface cujas informações foram excluídas após seu tempo de vida (TTL) ou o tempo em segundos em que um vizinho permanece ativo em um valor de interface expira.

Etapa 2. (Opcional) Clique em Atualizar para exibir as estatísticas mais recentes.

Agora você deve ter visto as estatísticas de LLDP em seu switch.