Objetivo:

A hora do sistema pode ser definida manualmente pelo usuário, dinamicamente a partir de um servidor Unicast/Multicast/Anycast do Protocolo de Tempo de Rede Simples (SNTP - Simple Network Time Protocol) ou sincronizado a partir do PC que executa a GUI. Os relógios de sistema sincronizados fornecem um quadro de referência para todos os dispositivos na rede. A sincronização do tempo de rede é essencial para gerenciar, proteger e depurar redes. O tempo sincronizado também desempenha um papel importante em sistemas de arquivos compartilhados, pois elimina a confusão com diferenças de versão e tempos de modificação. O switch sempre configura a hora, o fuso horário e a GUI como parte do processo de inicialização.

O objetivo deste documento é mostrar como configurar as configurações de horário nos switches SG200, SG300 e SG500 Series para Sincronização de horário de rede SNTP.

Dispositivos aplicáveis:

Switches gerenciados Cisco Small Business série 200

Switches gerenciados Cisco Small Business série 300

Switches gerenciados Cisco Small Business série 500

Versões de software:

•1.3.0.59

Definindo a hora do sistema:

Etapa 1. Efetue login no utilitário de configuração da Web. O nome de usuário padrão é "cisco" e a senha padrão é "cisco".

Etapa 2. Navegue até Administration > Time Settings > System Time. A página Hora do sistema é aberta:

Na parte superior da página, os seguintes campos são exibidos:

Tempo real (estático) - Exibe o tempo real no dispositivo. Também exibe o fuso horário, se especificado.

Último Servidor Sincronizado - Exibe informações do Servidor SNTP, incluindo o endereço, estrato e tipo de servidor. Se o dispositivo não se conectar a um servidor SNTP, esse campo exibirá "Não sincronizado".

Etapa 3. Em Clock Source Settings, clique na caixa de seleção Enable à direita de Main Clock Source (SNTP Servers).

Etapa 4. Na parte inferior da página Hora do sistema, clique em Aplicar para salvar as configurações atuais.

Etapa 5. Navegue até Administration > Time Settings > SNTP Unicast. O Unicast SNTP abre:

Esta página exibe as seguintes informações para cada servidor unicast SNTP:

Servidor SNTP — Especifica o endereço IP do servidor SNTP, o servidor preferencial ou o nome de host que é escolhido de acordo com seu nível de stratum.

Intervalo de sondagem — Exibe se a sondagem está habilitada ou desabilitada.

ID da chave de autenticação — identificação da chave usada para se comunicar entre o servidor SNTP e o dispositivo.

Nível de stratum — distância do relógio de referência (expresso como um valor numérico). Um servidor SNTP não pode ser o servidor primário (nível de estrato 1) a menos que o intervalo de sondagem esteja ativado.

Status — Status do servidor SNTP. Os valores possíveis são:

- Ativo — O servidor SNTP está operando normalmente no momento.

- Inativo — O servidor SNTP não está disponível no momento.

- Desconhecido - O servidor SNTP está sendo pesquisado pelo dispositivo no momento.

- Em processamento — Ocorre quando o servidor SNTP não confia totalmente no seu próprio servidor de horário (isto é, ao inicializar o servidor SNTP pela primeira vez).

Última resposta — Data e hora da última resposta recebida deste servidor SNTP.

Deslocamento - Especifica o deslocamento médio do relógio do servidor em relação ao relógio local (em milissegundos). O host determina o valor desse deslocamento usando o algoritmo descrito no RFC 2030.

Atraso — tempo médio de atraso de ida e volta dos pacotes que trafegam pela rede entre o servidor e os relógios locais (em milissegundos). O host determina o valor desse atraso usando o algoritmo descrito no RFC 2030.

Fonte — Como o servidor SNTP foi definido.

Interface — A interface na qual os pacotes são recebidos.

Etapa 6. Na parte inferior do campo Unicast SNTP Server Table, clique em Add.

Passo 7. Depois de clicar em Adicionar, a página Adicionar Servidor SNTP será aberta:

Etapa 8. No campo Definição do servidor, selecione Por endereço IP se o servidor SNTP será identificado por seu endereço IP ou Por nome se você for selecionar um servidor SNTP conhecido por nome na lista. Se By name (Por nome) estiver selecionado, vá para a etapa 12.

Para especificar um servidor SNTP conhecido, o dispositivo deve estar conectado à Internet e ser configurado para usar um servidor DNS ou DHCP para identificar um servidor DNS. (Consulte Configurações de DNS)Note:

Etapa 9. No campo IP Version, selecione a versão do endereço IP: Versão 6 ou Versão 4. Se Versão 4 estiver selecionada, vá para a etapa 12. A versão 4 é selecionada por padrão.

Etapa 10. (Opcional) Se você escolheu IPv6, selecione o tipo de endereço IPv6 ao lado do campo IPv6 Address Type. Se Global estiver selecionado, vá para a Etapa 12.

Link Local — O endereço IPv6 identifica exclusivamente os hosts em um único link de rede. Um endereço local de link tem um prefixo FE80, não é roteável e só pode ser usado para comunicação na rede local. Somente um endereço local de link é suportado. Se houver um endereço local de link na interface, essa entrada substituirá o endereço na configuração.

Global — O endereço IPv6 é um tipo global Unicast IPV6 visível e acessível de outras redes.

Etapa 11. Se você escolheu IPv6 Address Type Link Local na etapa 10, selecione a interface local do link na lista.

Etapa 12. Se By IP address tiver sido selecionado no campo Server Definition, insira o endereço IP do servidor SNTP no campo SNTP Server IP Address. O formato depende do tipo de endereço selecionado.

Se Por nome tiver sido selecionado no campo Definição do servidor, selecione o Servidor SNTP desejado na lista suspensa Servidor SNTP.

Ao especificar um servidor SNTP, se você escolher identificá-lo pelo nome do host, três sugestões são fornecidas na GUI:

–time-a.timefreq.bldrdoc.gov

–time-b.timefreq.bldrdoc.gov

–time-c.timefreq.bldrdoc.gov

Etapa 13. No campo Intervalo de Votação, marque a caixa de seleção Habilitar para permitir a pesquisa das informações de horário do sistema no servidor SNTP. Todos os servidores SNTP registrados para pesquisa são pesquisados, e o relógio é selecionado no servidor com o nível de stratum mais baixo (distância do relógio de referência) que pode ser alcançado. O servidor com a camada mais baixa é considerado o servidor primário. O servidor com a próxima camada mais baixa é um servidor secundário, e assim por diante. Se o servidor primário estiver inoperante, o dispositivo pesquisará todos os servidores com a configuração de pesquisa ativada e selecionará um novo servidor primário com a camada mais baixa.

Se quiser habilitar a autenticação SNTP, consulte Habilitando a autenticação SNTP em switches gerenciados das séries 200, 300 e 500.

Etapa 14. Clique em Apply na parte inferior da página atual para retornar à página SNTP Unicast.

A página deve mostrar valores ajustados na Tabela do Servidor SNTP Unicast

Etapa 15.No campo SNTP Client Unicast, clique na caixa de seleção Enable.

Etapa 16. Clique em Apply.

Etapa 17. Aqui, você pode clicar em Salvar, localizado no canto superior direito da página, ou no link da página Copiar/Salvar configuração.

Etapa 18. Salve a configuração atual na configuração de inicialização escolhendo a Configuração em Execução no campo Nome do Arquivo de Origem e a opção Configuração de Inicialização no campo Nome do Arquivo de Destino.

Etapa 19. Na parte inferior da página Copiar/salvar configuração, clique em Aplicar para salvar as configurações.