Objetivo

A VLAN (Rede local virtual) de voz é usada quando o tráfego do equipamento VoIP (Voice over Internet Protocol) é atribuído a uma VLAN específica que é composta de dispositivos de voz, como telefones IP, terminais VoIP e sistemas de voz. O switch pode detectar e adicionar automaticamente membros de porta à VLAN de voz e atribuir a Qualidade de Serviço (QoS) configurada aos pacotes da VLAN de voz. Se os dispositivos de voz estiverem em VLANs de voz diferentes, serão necessários roteadores IP para fornecer comunicação.

A VLAN de voz automática permite que o switch descubra informações de VLAN de voz de outros dispositivos e detecte telefones IP por meio de anúncios do Cisco Discovery Protocol (CDP) e do Link Layer Discovery Protocol (LLDP). A VLAN de voz que o switch usa pode ser aprendida dinamicamente de outros dispositivos. A VLAN de voz pertencente ao dispositivo com o endereço MAC mais baixo é usada.

Se o modo VLAN de voz automática estiver ativado, use a página VLAN de voz automática para visualizar os parâmetros globais e de interface relevantes. Se você redefinir a VLAN de voz automática, a VLAN de voz será definida no switch como a VLAN de voz padrão e também reiniciará os processos de descoberta e sincronização em qualquer switch da rede com a VLAN de voz automática habilitada.

Este artigo fornece instruções sobre como redefinir as configurações da VLAN automática no switch.

Dispositivos aplicáveis

- Série Sx200

- Sx250 Series

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

Versão de software

- 1.4.7.06 — Sx200, Sx300, Sx500

- 2.2.5.68 — Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X

Configure e Redefina as Configurações de VLAN Automática em um Switch

Redefinir o status operacional

Importante: Antes de prosseguir com as etapas abaixo, certifique-se de que as VLANs estejam configuradas no switch. Para saber como definir as configurações de VLAN em seu switch, clique aqui para obter instruções. Para saber como definir as configurações de VLAN de voz em seu switch, clique aqui.

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web e escolha Advanced na lista suspensa Display Mode.

Nota: Se você tiver um switch Sx200, Sx300 ou Sx500 Series, vá para a Etapa 2.

Etapa 2. Escolha VLAN Management >Voice VLAN > Auto Voice VLAN.

Observação: as opções de menu podem variar dependendo do switch que você possui. Neste exemplo, foi usado o switch SG350X.

O bloco Status da Operação nesta página mostra as informações sobre a VLAN de voz atual e sua origem:

- Status da VLAN de voz automática — Exibe se a VLAN de voz automática está ativada.

- ID da VLAN de voz — O identificador da VLAN de voz atual.

- Tipo de Origem — Exibe o tipo de origem em que a VLAN de voz é descoberta pelo dispositivo raiz.

- CoS/802.1p — Exibe os valores de CoS/802.1p a serem usados pelo LLDP-MED como uma política de rede de voz.

- DSCP — Exibe os valores de DSCP a serem usados pelo LLDP-MED como uma política de rede de voz.

- Endereço MAC do Root Switch — O endereço MAC do dispositivo raiz de Auto Voice VLAN que descobre ou é configurado com a VLAN de voz a partir da qual a VLAN de voz é aprendida.

- Endereço MAC do Switch — Endereço MAC base do dispositivo. Se o endereço MAC do switch for o endereço MAC do switch raiz, o dispositivo será o dispositivo raiz da VLAN de voz automática.

- Tempo de alteração de ID de VLAN de voz — Última vez em que a VLAN de voz foi atualizada.

Observação: neste exemplo, 6 é escolhido.

Etapa 3. Clique em Reiniciar VLAN de voz automática para redefinir a VLAN de voz para os padrões e reiniciar a descoberta de VLAN de voz automática em todos os switches habilitados para VLAN de voz automática na LAN.

Etapa 4. Clique em OK para continuar.

Atualizar a Tabela de Origem Local VLAN de Voz

A Tabela de origem local de VLAN de voz exibe a VLAN de voz configurada no dispositivo, bem como qualquer configuração de VLAN de voz anunciada por dispositivos vizinhos conectados diretamente. Ele contém os seguintes campos:

- Interface — Exibe a interface na qual a configuração da VLAN de voz foi recebida ou configurada. Se N/A for exibido, a configuração foi feita no próprio dispositivo. Se uma interface for exibida, uma configuração de voz foi recebida de um vizinho.

- Endereço MAC de origem — O endereço MAC de um UC (United Communications, comunicações unificadas) a partir do qual a configuração de voz foi recebida.

- Tipo de origem — O tipo de UC do qual a configuração de voz foi recebida. As seguintes operações estão disponíveis:

- Padrão — A configuração de VLAN de voz padrão no dispositivo.

- Estático — Configuração VLAN de voz definida pelo usuário definida no dispositivo.

- CDP — O UC que anunciou a configuração da VLAN de voz está executando o CDP.

- LLDP — O UC que anunciou a configuração da VLAN de voz está executando o LLDP.

- Voice VLAN ID — O identificador da VLAN de voz anunciada ou configurada.

- ID da VLAN de voz — O identificador da VLAN de voz atual.

- CoS/802.1p — Os valores CoS/802.1p anunciados ou configurados que são usados pelo LLDP-MED como uma política de rede de voz.

- DSCP — Os valores de DSCP anunciados ou configurados que são usados pelo LLDP-MED como uma política de rede de voz.

- Melhor origem local — Exibe se essa VLAN de voz foi usada pelo dispositivo. As seguintes operações estão disponíveis:

- Sim — O dispositivo usa essa VLAN de voz para sincronizar com outros switches habilitados para VLAN de voz automática. Essa VLAN de voz é a VLAN de voz da rede, a menos que uma VLAN de voz de uma origem de prioridade mais alta seja descoberta. Somente uma origem local é a melhor origem local.

- Não — Esta não é a melhor fonte local.

Etapa 5. (Opcional) Se você tiver configurado novas configurações de VLAN de voz, clique em Atualizar para atualizar as informações na página.

As configurações de VLAN de voz automática no switch devem ter sido redefinidas com êxito.