Data de identificação

31 de Maio de 2016

Data de resolução

5 de junho de 2017

Produtos afetados

Modelo

Versão do firmware

Entrada Fixa

Sx550X, Sx350x, Sx250

2.1.0.63

2.3.0.130

Descrição do problema

Quando a porta PoE do switch Sx550X, Sx350X ou Sx250 está conectada à porta PoE do switch Catalyst 3750, o primeiro fornecerá energia para o segundo por meio de PoE.

Resolução

Esse problema é corrigido quando você atualiza para a versão 2.3.0.130 do firmware. Para atualizar, clique aqui para obter instruções.