Objetivo

O SG550XG e o SG350XG incluem ferramentas integradas de ping e traceroute, que podem ser usadas para testar as comunicações de rede do switch. O ping usa pacotes de eco ICMP (Internet Control Message Protocol) para testar a acessibilidade de um host na rede e retorna informações como o tempo de ida e volta e o status do pacote. Traceroute exibe a rota e o tempo que um pacote leva ao viajar para um host de rede.

O objetivo deste documento é mostrar a você como usar ping e traceroute no SG550XG e SG350XG.

Dispositivos aplicáveis

SG550XG

SG350XG

Versão de software

•v2.0.0.73

Usando as ferramentas Ping e Traceroute

Ping

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Ping. A página Ping é aberta.

Etapa 2. No campo Definição de host, selecione um botão de opção para especificar como o host remoto será identificado. Selecione Por endereço IP para designar o host pelo seu endereço IP. Selecione Por nome para designar o host pelo seu nome de host. Se você estiver no modo de exibição Básico, vá para a Etapa 7 (o modo de exibição pode ser alterado com a lista suspensa no canto superior direito do utilitário de configuração da Web).

Etapa 3. Se estiver visualizando a página Ping no modo de exibição Avançado, vários campos adicionais estarão disponíveis. No campo IP Version, selecione um botão de opção para escolher a versão IP que o switch usará ao fazer ping. Selecione Versão 4 para usar IPv4 e Versão 6 para usar IPv6.

Etapa 4. Na lista suspensa IP de origem, selecione o endereço IP do qual o switch enviará o ping. O padrão é Auto, que diz ao switch para calcular o endereço de origem com base no endereço de destino. Se você selecionou Versão 6 no campo Versão IP, continue na Etapa 5; Caso contrário, vá para o passo 7.

Etapa 5. No campo Destination IPv6 Address Type, selecione um botão de opção para indicar o tipo do endereço IPv6 do destino.

As opções são:

Link Local - O endereço IP identifica exclusivamente hosts em um único link de rede. Um endereço local de link tem um prefixo FE80, não é roteável e só pode ser usado para comunicação na rede local. Se houver um endereço local de link na interface, essa entrada substituirá o endereço na configuração.

Global - O endereço é um endereço IPv6 unicast global que é visível e acessível de outras redes. Se você selecionar essa opção, vá para a Etapa 7.

Etapa 6. Se você selecionou Link Local no campo Destination IPv6 Address Type, escolha uma interface local de link na lista suspensa Link Local Interface.

Passo 7. No campo Destination IP Address/Name, insira o endereço IP ou o nome do host do host remoto, dependendo de sua seleção no campo Host Definition. Se você estiver no modo de exibição Básico, vá para a Etapa 10.

Etapa 8. No campo Ping Interval, escolha um botão de opção para especificar o tempo que o switch espera entre o envio de pacotes. Selecione Usar padrão para usar a configuração padrão (2000 ms) ou Definido pelo usuário para inserir um período de tempo personalizado (o intervalo é de 0 a 65535).

Etapa 9. No campo Número de pings, escolha um botão de opção para especificar o número de pings que o switch enviará ao destino. Selecione Usar padrão para usar a configuração padrão (4 pings) ou Definido pelo usuário para inserir um número personalizado (o intervalo é de 0 a 65535).

Etapa 10. Clique em Ativar ping para iniciar o ping ou clique em Cancelar para limpar as configurações.

Etapa 11. Enquanto o ping está sendo processado, uma barra de carga será exibida. Clique no botão Stop Ping abaixo desta barra para cancelar o ping.

Etapa 12. Quando o ping terminar, vários campos na página serão atualizados com informações.

Os campos são:

Número de Pacotes Enviados - Mostra o número total de pacotes de solicitação de eco ICMP enviados ao host remoto.

Número de Pacotes Recebidos - Mostra o número total de pacotes de resposta de eco ICMP recebidos do host remoto.

Pacote perdido - Mostra a porcentagem de pacotes de echo request que nunca receberam um pacote de echo reply correspondente.

● Tempo mínimo de ida e volta - Mostra o tempo de ida e volta mais rápido de todos os pacotes enviados.

Tempo máximo de ida e volta - Mostra o tempo de ida e volta do pacote mais lento de todos os pacotes enviados.

Tempo médio de ida e volta - Mostra o tempo médio de ida e volta de todos os pacotes enviados.

Status - Mostra o status de retorno do ping.

Traceroute

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Traceroute. A página Traceroute é aberta.

Etapa 2. No campo Definição de host, selecione um botão de opção para especificar como o host remoto será identificado. Selecione Por endereço IP para designar o host pelo endereço IPv4. Selecione Por nome para designar o host pelo seu nome de host. Se você estiver no modo de exibição Básico, vá para a Etapa 5. Se você selecionou Por nome neste campo e está no modo de exibição Avançado, vá para a Etapa 4.

Etapa 3. Se você estiver visualizando a página Traceroute no modo de exibição Avançado, vários outros campos estarão disponíveis (o Modo de exibição pode ser alterado com a lista suspensa no canto superior direito do utilitário de configuração da Web). No campo IP Version, selecione um botão de opção para escolher qual versão IP o switch usará ao executar o traceroute. Selecione Versão 4 para usar IPv4 e Versão 6 para usar IPv6.

Etapa 4. Na lista suspensa IP de origem, selecione o endereço IP do qual o switch enviará o traceroute. O padrão é Auto, que diz ao switch para calcular o endereço de origem com base no endereço de destino.

Etapa 5. No campo Host IP Address/Name, insira o endereço IP ou o nome do host do host remoto, dependendo da sua seleção no campo Host Definition. Se você estiver no modo de exibição Básico, vá para a Etapa 8.

Etapa 6. No campo TTL, escolha um botão de opção para especificar o número máximo de saltos que o traceroute permitirá. O recurso TTL (time-to-live) é usado para evitar que o pacote fique preso em um loop sem fim; se um pacote exceder seu valor de TTL, o próximo roteador ao qual ele chega o descartará e enviará um pacote de tempo excedido ICMP de volta ao switch. Selecione Usar padrão para usar a configuração padrão (30) ou Definido pelo usuário para inserir um número personalizado (o intervalo é de 1 a 255).

Passo 7. No campo Timeout, escolha um botão de opção para especificar o tempo que o switch esperará por um pacote de retorno antes de declará-lo perdido e prosseguir para o próximo pacote. Selecione Usar padrão para usar a configuração padrão (3 ms) ou Definido pelo usuário para inserir um número personalizado (o intervalo é de 1 a 60).

Etapa 8. Clique em Ativar Traceroute para iniciar o traceroute ou clique em Cancelar para limpar as configurações.

Etapa 9. Enquanto o traceroute está sendo processado, uma barra de carga será exibida. Clique no botão Stop Traceroute abaixo desta barra para cancelar o traceroute.

Etapa 10. Quando o traceroute é concluído, a Tabela de Traceroute é exibida, mantendo todas as informações retornadas. O Traceroute envia três pacotes para o host remoto, e as informações individuais de cada pacote estão em cada campo de 1 a 3 rodadas.

Os campos são:

Index - Mostra o número do salto.

Host - Mostra o endereço IP de uma parada na rota.

Round Trip 1-3 - Mostra as informações de traceroute de cada pacote.

- Time (ms) - Mostra o tempo de ida e volta até a parada.

- Status - Mostra se o pacote atingiu com êxito a parada.