Objetivo

A reinicialização de um switch pode ser útil para diagnosticar problemas de rede ou para redefinir o switch para os padrões de fábrica. Você também pode configurar o switch para reinicializar em uma data específica ou em um determinado período de tempo. Esse recurso é útil se você quiser reinicializar um switch durante um período de baixa atividade ou depois que uma configuração importante exigir uma reinicialização.

O objetivo deste documento é mostrar como reinicializar o SG550XG e o SG350XG usando a Interface Gráfica do Usuário (GUI). Se preferir redefinir o switch diretamente no dispositivo ou através da CLI (Command Line Interface, interface de linha de comando), verifique Redefinir um switch manualmente ou através da CLI.

Dispositivos aplicáveis | Versão do software

- SG350X Series | 2.0.0.73 (Baixe o mais recente)

- Sx550X Series | 2.0.0.73 (Baixe o mais recente)

Reinicializando o switch

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web. Se precisar de orientação sobre esse processo, verifique Como fazer login na Interface gráfica do usuário (GUI) de um switch e escolha Administração > Reinicialização. A página Reiniciar é aberta.

Etapa 2. No campo Reinicialização, selecione quando o switch será reinicializado.

As opções são:

· Imediato - O switch será reinicializado imediatamente quando o botão Reiniciar for pressionado.

Data - Use as listas suspensas para indicar uma data e hora específicas para a reinicialização do switch

Em - Use as listas suspensas para indicar quanto tempo será gasto (em dias, horas e minutos) antes que o switch seja reinicializado.

Etapa 3. Marque a caixa de seleção Restore to Fatory Defaults (Restaurar para padrões de fábrica) se desejar que o switch limpe todas as suas configurações e retorne aos padrões de fábrica quando for reinicializado. Você só pode usar esta função se o switch for reinicializar imediatamente; sua seleção no campo Reiniciar mudará automaticamente para Imediato quando esta caixa estiver selecionada.

Você não pode ter as caixas de seleção Note:Clear Startup Configuration File e Restore to Fatory Defaults selecionadas ao mesmo tempo.

Etapa 4. Marque a caixa de seleção Clear Startup Configuration File para limpar o arquivo de configuração de inicialização quando o switch for reinicializado. Você só pode usar esta função se o switch for reinicializar imediatamente; sua seleção no campo Reiniciar mudará automaticamente para Imediato quando esta caixa estiver selecionada.

Você não pode ter as caixas de seleção Note:Clear Startup Configuration File e Restore to Fatory Defaults selecionadas ao mesmo tempo.

Etapa 5. Clique em Reiniciar. Para limpar as configurações feitas nesta página, clique em Cancelar.

Se você não estiver redefinindo o switch para os padrões de fábrica, verifique se a configuração foi salva no arquivo de configuração de inicialização na página Note:Administração > Gerenciamento de arquivos > Operações de arquivos. Para obter mais informações, consulte o artigo File Management on the SG550XG and SG350XG.

Etapa 6. Uma janela pop-up será exibida confirmando suas configurações. Click OK.

Passo 7. Se você selecionou Data ou Entrada no campo Reinicialização, o botão Cancelar reinicialização ficará disponível. Clique nesse botão para cancelar a reinicialização programada.

Outros links que você pode achar importantes:

- Página de produto dos switches 350X Series

- Página de produto dos switches 550X Series