Data de identificação

23 de maio de 2017

Data de resolução

N/A

Produtos afetados

Modelo

Versão do firmware

SG350X

2.2.0.x

Descrição do problema

Em alguns dispositivos e em certas portas quando nenhum cabo está conectado ou o comprimento do cabo é muito curto, executar o teste de cabo através do comando "test cable-diagnostics tdr" pode fornecer resultados imprevisíveis.

Status atual

Não há solução.