Data de identificação

23 de maio de 2017

Data de resolução

8 de setembro de 2017

Produtos afetados

Modelo

Versão do firmware

Entrada Fixa

SG350X

2.2.0.x

2.3.5.63

Descrição do problema

Em alguns casos, se a configuração unidade-ID de uma unidade em uma pilha for alterada de definir ID para ID automático, o dispositivo não ingressará na pilha após o recarregamento.

Resolução

Esse problema é corrigido quando você atualiza para a versão 2.3.5.63 do firmware. Para atualizar, clique aqui para obter instruções.