Data de identificação

19 de agosto de 2016

Data de resolução

5 de junho de 2017

Produto afetado

Modelo

Versão do firmware

Entrada Fixa

SG350XG

2.2.0.x

2.3.0.130

Descrição do problema

Em alguns casos, se um switch tiver pré-configurado as configurações 802.1X ou Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) por meio da CLI (Command Line Interface) ou do utilitário baseado na Web, a exibição ou a configuração por meio do DAC (Device Authorization Control) pode falhar.

Resolução

Esse problema é corrigido quando você atualiza para a versão 2.3.0.130 do firmware. Para atualizar, clique aqui para obter instruções.