Data de identificação

23 de maio de 2017

Data de resolução

12 de junho de 2017

Produto afetado

Modelo

Versão do firmware

Entrada Fixa

SG350XG-2F10

2.2.0.x

2.2.0.66

SG350XG-24F

2.2.0.x

2.2.0.66

SG350XG-24T

2.2.0.x

2.2.0.66

Descrição do problema

O comando show queue statistics pode mostrar informações incorretas sobre o número de pacotes e bytes. Isso acontece entre os dispositivos SG350XG com menos de 48 portas.

Resolução

Esse problema é corrigido quando você atualiza para a versão 2.2.0.6 do firmware. Para atualizar, clique aqui para obter instruções.