Data de identificação

29 de Maio de 2015

Data de resolução

16 de junho de 2017

Produto afetado

Modelo

Versão do firmware

Entrada Fixa

SG350XG

2.0.x

2.2.0.63

Descrição do problema

Quando o controle de fluxo é ativado no LAG (Link Aggregation) por meio do utilitário baseado na Web do switch, os LEDs da porta não acendem mesmo quando o link está ativo.

Resolução

Esse problema é corrigido quando você atualiza para a versão de firmware 2.2.0.63 ou mais recente. Para obter ajuda com isso, clique em Atualizar firmware em um Switch. Se não precisar de instruções, vá diretamente para a página de downloads do SG350XG.

Esta é a página do modelo de 48 portas, mas deve funcionar com qualquer um dos switches SG350XG. Se preferir ir ao modelo exato, vá para a Note:Cisco. Clique no botão Menu, selecione Suporte e downloads e digite o nome do dispositivo. Um menu suspenso mostrará todos os números de porta e modelos disponíveis. Selecione o seu. Na página do seu produto, selecione Downloads.