Data de identificação

19 de janeiro de 2016

Data de resolução

5 de junho de 2017

Produto afetado

Modelo

Versão do firmware

Entrada Fixa

SG350XG

2.0.x

2.3.0.130

Descrição do problema

Se o Cisco Discovery Protocol (CDP) e o Link Layer Discovery Protocol (LLDP) estiverem ativados em uma porta do switch e você desativar um deles, o protocolo restante na negociação Power over Ethernet (PoE) poderá falhar.

Resolução

Esse problema é corrigido quando você atualiza para a versão 2.3.0.130 do firmware. Para atualizar, clique aqui para obter instruções.