Objetivo

Visualizar o consumo de energia PoE (Power over Ethernet) e as estatísticas históricas de um dispositivo ou uma interface permitem que você controle e calcule o consumo médio de energia PoE e a economia do dispositivo ou da porta em horas extras. Isso é muito útil para a análise e depuração do comportamento e desempenho de PoE, já que a tendência será facilmente monitorada.

As leituras de consumo de PoE são obtidas a cada 60 segundos e as informações podem ser exibidas para o seguinte:

- Última hora — amostra a cada 60 segundos

- Último dia — 24 amostras (amostra a cada 1 hora)

- Semana passada — 7 amostras (amostra a cada 1 dia)

- Ano passado — 52 amostras (amostra a cada 1 semana)

Você pode visualizar as informações de consumo de PoE por porta ou por dispositivo como um todo.

O objetivo deste artigo é mostrar como visualizar as estatísticas de PoE e a economia de energia dos switches gerenciados 350X e 550X Series.

Dispositivos aplicáveis

- SG350X Series

- Sx550X Series

Versão de software

- 2.2.5.68

Exibir estatísticas de PoE

Exibir estatísticas de PoE por dispositivo

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do switch e escolha Port Management > PoE > Statistics.

Etapa 2. Se o dispositivo pertencer a uma pilha, escolha a unidade clicando na lista suspensa Unidade para a Interface.

Note: Neste exemplo, a Unidade 1 é escolhida.

Etapa 3. Certifique-se de que a porta está definida com a configuração padrão All ports. Isso permitirá exibir as estatísticas do dispositivo como um todo.

Etapa 4. Clique em um botão de opção para a Taxa de atualização. Isso permitirá que a página seja atualizada com base no intervalo especificado.

Note: Neste exemplo, 30 segundos é escolhido.

As seguintes informações serão exibidas:

Histórico de consumo

- Consumo médio na última hora — Média de todas as leituras de consumo de PoE na última hora.

- Consumo médio no último dia — Média de todas as leituras de consumo de PoE no último dia.

- Consumo médio na semana passada — média de todas as leituras de consumo de PoE na semana passada.

Contadores de eventos PoE

- Contador de sobrecarga — Número de condições de sobrecarga detectadas.

- Contador curto — Número de condições curtas detectadas.

- Contador Negado — Número de condições negadas detectadas.

- Contador Ausente — Número de condições ausentes detectadas.

- Contador de assinatura inválido — Número de condições de assinatura inválidas detectadas.

Exibir PoE Estatísticas por porta

Etapa 1. Clique na lista suspensa Porta e escolha a porta específica que deseja visualizar.

Note: Neste exemplo, a porta GE7 é escolhida.

Etapa 2. Clique em um botão de opção para a Taxa de atualização. Isso permitirá que a página seja atualizada com base no intervalo especificado.

Note: Neste exemplo, 60 segundos é escolhido.

As seguintes informações serão exibidas para a porta escolhida:

Histórico de consumo

- Consumo médio na última hora — Média de todas as leituras de consumo de PoE na última hora.

- Consumo médio no último dia — Média de todas as leituras de consumo de PoE no último dia.

- Consumo médio na semana passada — Média de todas as leituras de consumo de PoE na semana passada.

Contadores de eventos PoE

- Contador de sobrecarga — Número de condições de sobrecarga detectadas.

- Contador curto—Número de condições curtas detectadas.

- Contador Negado — Número de condições negadas detectadas.

- Contador Ausente — Número de condições ausentes detectadas.

- Contador de assinatura inválido — Número de condições de assinatura inválidas detectadas.

As seguintes ações podem ser executadas na página Estatísticas:

- Clear Event Counters — Limpa os contadores de eventos exibidos e permite que os contadores iniciem de zero.

- Exibir todas as estatísticas de interfaces — Redireciona você para a Tabela de estatísticas de PoE, que exibe todas as estatísticas acima para todas as interfaces no dispositivo.

- Exibir gráfico do histórico de interface — Exibe os contadores no formato de gráfico. Você pode escolher um botão de opção para o intervalo de tempo para ver a tendência com base no seguinte:

- Última hora

- Último dia

- Última semana

- Ano passado

Note: Neste exemplo, Última hora é escolhida.

- Atualizar — Atualiza os contadores exibidos manualmente.

Exibir economia de energia

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do switch e escolha Status e Statistics > Health and Power.

As seguintes informações sobre economia de energia serão exibidas:

- Ethernet verde atual e economia de energia de porta — A quantidade atual de economia de energia em todas as portas do dispositivo.

- Economia cumulativa de energia em portas e Ethernet verde — A quantidade acumulada de economia de energia em todas as portas desde que o dispositivo foi ligado.

- Economia anual de energia da porta e Ethernet verde projetada — A projeção da quantidade de energia que será economizada no dispositivo em uma semana. Esse valor é calculado com base na economia ocorrida na semana anterior.

- Economia de energia PoE atual — A quantidade atual de energia PoE economizada em portas que possuem dispositivos alimentados (PDs) conectados a eles e nas quais o PoE não está operacional devido ao recurso Intervalo de tempo.

- Economia cumulativa de energia PoE — A quantidade cumulativa de energia PoE desde que o dispositivo foi ligado, a quantidade de energia PoE economizada em portas que possuem PDs conectadas a eles e às quais PoE não está operacional devido ao recurso Intervalo de tempo.

- Economia anual prevista de energia PoE — A quantidade projetada anualmente de energia PoE desde que o dispositivo foi ligado, a quantidade de energia PoE economizada em portas que possuem PDs conectadas a eles e às quais o PoE não está operacional devido ao recurso Intervalo de tempo. Esta projeção é baseada na economia da semana anterior.

Agora você deve ter visto com êxito as estatísticas de PoE e a economia de energia no switch.