Objetivo

O switch gerenciado Cisco SG350-28P de 28 portas Gigabit Power over Ethernet (PoE) é um switch autônomo que fornece 24/28 portas de Gigabit Ethernet e 4/28 (2 SFP + 2 combo) portas Gigabit Ethernet. Ele vem com um processador de pacote de nova geração altamente integrado para aplicativos Carrier Ethernet e Small-Medium Enterprise (SME) com desempenho total em velocidade de cabo.

Este artigo tem como objetivo mostrar os recursos do switch gerenciado SG350-28P de 28 portas Gigabit PoE.

Dispositivos aplicáveis

- SG350-28P

Versão de software

- 2.1.0.63

Recursos do SG350-28P

Recursos do produto

- Prevenção de oscilação de link

- Suportar módulos SFP (Small Form-Fator Pluggable) 100M ou 1000M com detecção automática e configurar automaticamente a velocidade correta.

- A velocidade das portas SFP pode ser configurada manualmente

- Porta USB que permite o seguinte:

- Backup de arquivos de configuração

- Carregamento de novos arquivos de imagem ou configuração

- Quality of Service (QoS)

Política de saída

- ACL de saída

- 2 Taxas de 3 cores (2R3C)

- Monitor de porta/Analisador de porta comutada (SPAN)

- SPAN de 7 sessões

- Espelhamento de fluxo baseado em políticas

- Gerenciamento de Switch

- Modificador de saída da interface de linha de comando (CLI)

- Suporte Bonjour IPv6

- Utilitário baseado na Web

- Busca

- Assistentes: Lista de controle de acesso (ACL)

- Salvar ícone

- Pop-up de Syslog

- Show tech-support

- Monitoramento de tráfego

- Gráfico Histórico de contadores/contadores

- FLUXO v5

- Processador de pacote -   AlleyCat3: 98DX3235 (GE), 98DX1235 (FE)

- CPU integrada - Marvell MSIS /400Mhz

- PHY

- 88E1680 - Transceptor Ethernet integrado  10/100/1000 Mbps com eficiência energética

- 88E3680 -  Transceptor Ethernet integrado Octal de 10/100 Mbps com eficiência energética

- 88E1543 - Suporte para porta combinada  

- DRAM - 512 MB (DDR3)

- Flash - Flash NAND de 256 MB

- Rede Local Virtual (VLAN - Virtual Area Network) baseada em protocolo

- VLAN baseada em sub-rede IP

- Agregação de registro desativada por padrão

Portas

- Suporte a Power over Ethernet (PoE)

- PoE de 60 W

- Protocolo de Identificação de Camada de Enlace (LLDP - Link Layer Discovery Protocol) PoE, suporte ao Protocolo de Descoberta da Cisco (CDP - Cisco Discovery Protocol) (negociação de energia)

- Suporte de porta PD (PD70224 + PD70211)

- O novo chipset PoE permite que os dispositivos funcionem como clientes de energia e solicitem consumo de energia específico

- A controladora PoE integrada ao ASIC de rede (AC3) permite uma velocidade de comunicação mais rápida entre o ASIC de rede e o chip PoE

- AF/AT de 4 portas (portas 1-2, 13-14)

- duas portas Combo que consistem em uma interface RJ45 e uma interface MiniGBIC (SFP)

- O restante das portas é Equipamento de fonte de alimentação (PSE): AF/AT

- Suporte de porta PSE: 24 portas

- Até 12 portas simultâneas com suporte total de 15,4

- Console/Porta do terminal (RJ45) para gerenciamento e depuração de dispositivos

- dados assíncronos de oito bits de dados

- bit de parada única

- sem paridade

- Taxa de transmissão padrão de 115200 bps51H4FP1E51H4FP1E

- Suporte à porta USB 2.0

- FAT32 para leitura/gravação

- NTFS para somente leitura

Botões

- Botão Redefinir

Indicação de LED

Portas

Função

Nomes dos LEDs

Comportamento do LED

Referência de LED

Sistema

Sistema

(LED de cores duplas)

Sistema

VERDE

- Desligado -  Sistema  DESLIGADO

- Verde estável -  sistema  está ligado e pronto

- Verde piscante -  inicialização  autoteste do sistema ou aquisição de endereço IP

ÂMBAR

- Âmbar piscando -  detecção  HW falhou.

Portas RJ45

Link/Act e PoE

LED esquerdo

LINK/ACT

VERDE

- DESLIGADO -   Nenhum link detectado

- ON - O link é detectado

- Verde Piscando - Dados Rx/Tx

LED direito

PoE

ÂMBAR

- DESLIGADO -   Nenhum PD detectado

- Âmbar sólido -   802.3 af/at PD é detectado

- Âmbar piscando -  negociação 

Portas combo

Link/Ação e velocidade

As portas SFP compartilham com RJ45

LED esquerdo

LINK/ACT

VERDE

- DESLIGADO -   Nenhum link detectado

- LIGADO -  link  detectado

- Verde piscante -  dados Rx/TX 

Velocidade do LED direito

VERDE

- DESLIGADO -  link 10M/100M  é detectado ou nenhum link

- Verde sólido -  link 1000M  é detectado

Portas SFP

Porta MiniGBIC dedicada

LED esquerdo

LINK/ACT

VERDE

- DESLIGADO -   Nenhum link detectado

- LIGADO -  link  detectado

- Verde piscante -  dados Rx/TX 

LED direito

LINK/ACT

VERDE

- DESLIGADO - Nenhum link detectado

- LIGADO -  link  detectado

- Verde piscante -  dados Rx/TX 